NAME	Sample	      WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Sample program to remove the TASK MANAGER'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

STACKSIZE   4096
