; ALARM defintion file

NAME		WALKER	WINDOWAPI

DESCRIPTION	'Walker utility (C) Lee S. Fields, 1989'
PROTMODE
HEAPSIZE	1024
STACKSIZE	8192
EXPORTS		ClientWndProc


