NAME  PMDEMO2 WINDOWAPI
PROTMODE
STACKSIZE   16384
EXPORTS
  ClientWndProc  @1
  DataDlgProc    @2
  KeyDlgProc     @3
  AboutDlgProc   @4
  GraphsWndProc  @5
