NAME "LZHUF" NOTWINDOWCOMPAT
DESCRIPTION 'LZHUF -- LZH Compression'
CODE	MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE  8192
STACKSIZE 8192
PROTMODE
EXPORTS


