NAME "LZARI" NOTWINDOWCOMPAT
DESCRIPTION 'LZARI -- LZH Compression'
CODE	MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE  8192
STACKSIZE 8192
PROTMODE
EXPORTS


