  NAME		 WINSYS    WINDOWAPI
   
  DESCRIPTION	 'BASIC Presentation Manager Demo for WinSys.BI'
  PROTMODE
  HEAPSIZE       1024
  STACKSIZE      8192
  EXPORTS	 BasClientWndProc
