  NAME		 WININPUT  WINDOWAPI
   
  DESCRIPTION	 'BASIC Presentation Manager Mouse/Keyboard Input Program'
  PROTMODE
  HEAPSIZE       1024
  STACKSIZE      8192
  EXPORTS	 BasClientWndProc
