  NAME           WINHOOK   WINDOWAPI
   
  DESCRIPTION    'BASIC Presentation Manager Hook Program'
  PROTMODE
  HEAPSIZE       1024
  STACKSIZE      8192
  EXPORTS        BasClientWndProc
                 BasMsgFilterHook
