  NAME		 SKELETON  WINDOWAPI
   
  DESCRIPTION	 'BASIC Presentation Manager Skeleton Program'
  PROTMODE
  HEAPSIZE       1024
  STACKSIZE      8192
  EXPORTS	 BasClientWndProc
