  NAME		 SETUP  WINDOWAPI
   
  DESCRIPTION	 'BASIC Presentation Manager Setup Program'
  PROTMODE
  HEAPSIZE       1024
  STACKSIZE      8192
  EXPORTS	 BasClientWndProc
                 BasClientWndProc1
