  NAME		 GPIMARK   WINDOWAPI

  DESCRIPTION	 'Demonstration program for GpiMark.BI'
  PROTMODE
  HEAPSIZE       1024
  STACKSIZE      8192
  EXPORTS	 BasClientWndProc
