LIBRARY  MJHKGENP

DESCRIPTION 'Generic System Input Hook DLL, Michael R. Jones'

PROTMODE

CODE    LOADONCALL

EXPORTS  GENERICHOOKPROC
         GENERICHOOKSTARTPROCESS

DATA    SINGLE
