;MODULES TEST.C TEST.RC
;OPTIONS FPAlt Large PM Multithread Codeview
;LIB MDI

NAME TEST

DESCRIPTION 'Test MDI DLL'

PROTMODE
EXETYPE OS2

STUB 'os2stub.exe'

CODE LOADONCALL
DATA MULTIPLE

HEAPSIZE 1024
STACKSIZE 16384

EXPORTS
 DESKTOPWNDPROC
 WHITEWNDPROC
 BLUEWNDPROC
 REDWNDPROC
 PINKWNDPROC
 GREENWNDPROC
 CYANWNDPROC
 YELLOWWNDPROC
