NAME    TESTBED WINDOWAPI

DESCRIPTION     'testbed'
PROTMODE
HEAPSIZE    8192
STACKSIZE   20000
EXPORTS
     BASEWNDPROC
     OTHERWNDPROC
     BOX1DLGPROC

