LIBRARY ERRMSG INITINSTANCE
PROTMODE

DESCRIPTION 'V2.02 : PM program error handler. (c)Copyright 1990 Rick Yoder'

DATA MULTIPLE

SEGMENTS
    SYSERRDATA          CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    SYSERRDATA_CONST    CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    SYSERRDATA_BSS      CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    PMERRDATA           CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    PMERRDATA_CONST     CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    PMERRDATA_BSS       CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    HLPMGRDATA          CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    HLPMGRDATA_CONST    CLASS 'FAR_DATA' READONLY
    HLPMGRDATA_BSS      CLASS 'FAR_DATA' READONLY

EXPORTS
    _ErrMessageBox  @1
    _SysErrMsg      @2
    _SysErrCount    @3
    _HelpMgrErrors  @4
    _HelpMgrCount   @5
    _PMErrMsg       @6
    _PMErrCount     @7
