NAME          ESAMPLE

DESCRIPTION   'E-MLE sample application'

CODE          MOVEABLE
DATA          MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE      8192
STACKSIZE     20480

IMPORTS
    ETKE551.ETKWNDPROC
    ETKE551._EtkRegister
    ETKE551._EtkCreate
    ETKE551._EtkDestroy
    ETKE551._EtkInsertTextBuffer
    ETKE551._EtkQueryTextBuffer
    ETKE551._EtkDeleteText
    ETKE551._EtkSetFileField
    ETKE551._EtkQueryFileField
