
NAME            TestBed WINDOWAPI NEWFILES

DESCRIPTION	'Test Bed App'

CODE	        MOVEABLE
DATA	        MULTIPLE MOVEABLE

STACKSIZE	16384

PROTMODE

EXETYPE		OS2
