LIBRARY VIOCALLS

EXPORTS
  VIOENDPOPUP							 @1
  VIOGETPHYSBUF							 @2
  VIOGETANSI							 @3
  VIOSETANSI							 @5
  VIODEREGISTER							 @6
  VIOSCROLLUP							 @7
  VIOPRTSC							 @8
  VIOGETCURPOS							 @9
  VIOWRTCELLSTR							 @10
  VIOPOPUP							 @11
  VIOSCROLLRT							 @12
  VIOWRTCHARSTR							 @13
  VIOSETCURPOS							 @15
  VIOSCRUNLOCK							 @18
  VIOWRTTTY							 @19
  VIOGETMODE							 @21
  VIOSETMODE							 @22
  VIOSCRLOCK							 @23
  VIOREADCELLSTR						 @24
  VIOSAVREDRAWWAIT						 @25
  VIOWRTNATTR							 @26
  VIOGETCURTYPE							 @27
  VIOSAVREDRAWUNDO						 @28
  VIOGETFONT							 @29
  VIOREADCHARSTR						 @30
  VIOGETBUF							 @31
  VIOSETCURTYPE							 @32
  VIOSETFONT							 @33
  VIOMODEUNDO							 @35
  VIOMODEWAIT							 @37
  VIOGETCP							 @40
  VIOSETCP							 @42
  VIOSHOWBUF							 @43
  VIOSCROLLLF							 @44
  VIOREGISTER							 @45
  VIOGETCONFIG							 @46
  VIOSCROLLDN							 @47
  VIOWRTCHARSTRATT						 @48
  VIOGETSTATE							 @49
  VIOPRTSCTOGGLE						 @50
  VIOSETSTATE							 @51
  VIOWRTNCELL							 @52
  VIOWRTNCHAR							 @53
  VIOASSOCIATE							 @55
  VIOCREATEPS							 @56
  VIODELETESETID						 @57
  VIOGETDEVICECELLSIZE						 @58
  VIOGETORG							 @59
  VIOCREATELOGFONT						 @60
  VIODESTROYPS							 @61
  VIOQUERYSETIDS						 @62
  VIOSETORG							 @63
  VIOQUERYFONTS							 @64
  VIOSETDEVICECELLSIZE						 @65
  VIOSHOWPS							 @66
  VIOGETPSADDRESS						 @67
  VIOGLOBALREG							 @70
  XVIOSETCASTATE						 @71
  XVIOCHECKCHARTYPE						 @72
  XVIODESTROYCA							 @73
  XVIOCREATECA							 @74
  VIOCHECKCHARTYPE						 @75
  XVIOGETCASTATE						 @76
