##base _SysInfoBase
##bias 30
*-----init-----
InitSysInfo()()
FreeSysInfo(si)(a0)
*-----load average-----
GetLoadAverage(si,la)(a0,a1)
*-----id-----
GetPid(si)(a0)
GetPpid(si)(a0)
GetPgrp(si)(a0)
*-----nice-----
GetNice(si,which,who)(a0,d0,d1)
SetNice(si,which,who,nice)(a0,d0,d1,d2)
*-----notify-----
AddNotify(si,flags,safety_limit)(a0,d0,d1)
RemoveNotify(si,notify)(a0,a1)
*-----cpu usage-----
GetCpuUsage(si,usage)(a0,a1)
GetTaskCpuUsage(si,usage,task)(a0,a1,a2)
##end
