##base _ParserBase
##bias 30
##public
MountScanner()()
StartScanner(globalconfigptr,editconfigptr,syntaxstack)(A0,A1,D0,D1)
CloseScanner(scanid)(D0)
FlushScanner(scanid)(D0)
SetupScanner(globalconfigptr)(A0)
BriefScanner(scanid,notify)(D0,A0)
ParseLine(scanid,linenode,line)(D0,A0,D1)
UnparseLines(scanid,linenode,lines)(A0,D0)
ParseSection(scanid,linenode,lines)(D0,A0,D1)
##end
