* "clicktab.gadget"
##base _ClickTabBase
##bias 30
##public
CLICKTAB_GetClass()()
AllocClickTabNodeA(taglist)(a0)
FreeClickTabNode(node)(a0)
SetClickTabNodeAttrsA(node,taglist)(a0,a1)
GetClickTabNodeAttrsA(node,taglist)(a0,a1)
##end
