LIBRARY    k95inst.dll
                                  
EXPORTS                           
        validate_serial_no
        init_printer_list
        get_printer_display_string
        get_printer_config_string
        init_tapi_list
        get_tapi_display_string
        get_tapi_config_string
        get_reg_info
        register_k95
        init_modem_list
        get_modem_display_string
        get_modem_config_string
        get_modem_baud_rate
        init_baud_rate_list
        get_baud_rate_display_string
        get_baud_rate_config_string
        init_dos_printer_list
        get_dos_printer_display_string
        get_dos_printer_config_string
        init_serial_port_list
        get_serial_port_display_string
        get_serial_port_config_string
        assoc_k95_with_telnet
        assoc_k95_with_ksc
        delete_associations
