Innhold for Brother Skrifttype Installerer Hjelp

Brother Skrifttype Installerer er et verktøy som gjør at du kan installere skrifttyper for din skriver.  Du kan installere Skrifttype Kassetter og  soft  (disk-baserte) skrifttyper.  Hvis du bruker noen av Brother's PCL5 skrivere, kan du installere skalerbare skrifttyper også.  Skrifttypene må være i et bestemt format før du kan installere de med Skrifttype Installereren. For mer informasjon, se Kompatible Skrifttyper.

Hvordan

Kopiere eller flytte Skrifttyper til en ny skriver port

Slette skrifttyper

Downloade Soft Fonter eller skalerbare skrifttyper som  Midlertidig eller Permanente

Redigere  Soft Fonter eller Skalerbare skrifttyper Navn og Attributter

Installere Skrifttyper

Spesifiser Skrifttypenavn og familier

Copyright © 1993 by Brother Industries Ltd.


Kompatible Skrifttyper og Snitt
KKompatible Skrifttyper og Snitt

Skrifttyper som er installerte med Brother Skrifttype Installerer må være i en av de følgende formater:

*   Bitmapped-skriver (soft) skrifttyper -- disk-baserte

Disk-baserte (soft) bitmapped skriver skrifttyper må være i  PCL format.  Disse skrifttypene har forskjellige filnavn endelse.  F.eks., soft fonter fra HP sin Type Director  bruker .SFP og .SFL.  HP sin eldre  soft font produkter som  AC, AE, AG, DA, DC produkter har filnavn endelse  .USP, .USL, .R8P, .R8L, etc.

*   Skrifttyper som er installerte gjennom AutoFont Support.

AutoFont Support bruker filer som heter GLUE.TXT

*   Skrifttype kassetter -- Printer Cartridge Metric (PCM) filer

I tillegg, hvis du har Intellifont-for-Windows, kan du bruke Brother Skrifttype Installer for å installere

*   Skalerbare skrifttyper -- disk-baserte eller kassett baserte

Skalerbare skrifttype produkter mp være i  AGFA Compugraphic's FAIS format.  Alle andre skrifttype produkter trenger AutoFont Support filer eller PCM filer.

MERK: Brother HL-6 støtter ikke skalerbare skrifttyper.


Kompatible Skrifttyper;Skrifttype, Kompatible;Snitt, Kompatible

Sletting av Skrifttyper

Hvis du ikke lenger bruker en skrifttype, kan du slette den fra din  Windows applikasjon.  Du kan også slette den fra harddisken din.

Hvordan slette en skrifttype:

1	I skrifttype dialog boksen velger du de skrifttype(r) du ønsker å slette fra listen til venstre.

Merk ikonene og merker ved siden av skrifttype navnet.  Soft  fonter kan bli identifisert ved hjelp av disk ikonet.  Skrifttype kassetter kan bli identifisert ved hjelp av kassett ikonet og navnet.  Skalerbare skrifttyper kan bli identifisert ved et disk ikon, hvis de er disk baserte skalerbare skrifttyper, eller ved ett kassett ikon hvis de er kassett baserte.  Skalerbare skjerm skrifttyper kan bli identifisert ved hjelp av disk ikonet og en liten prikk ( · ) foran skrifttype navnet.

2	Velg Slett knappen.

En dialog boks kommer frem og spør om du ønsker å slette skrifttype filene fra din harddisk.

3	Velg Ja for å slette skrifttypen(e) fra minnet på skriveren og harddisken.

Eller velg Nei for å slette skrifttype(r) fra skriverens minne, men ikke fra harddisken.

Når du velger Nei, vil ikke skrifttype navnet vises noe sted i Windows, men skrifttypen befinner seg fortsatt på harddisken. Hvis du ikke har tenkt å bruke skrifttypen senere, bør du slette filen fra harddisken, for å frigjøre plass på harddisken til andre ting.


Downloade Soft Fonter eller Skalerbare Skrifttyper som Midlertidige eller Permanente

Prosessen med overføring av soft fonter eller skalerbare skrifttyper fra din datamaskin til din skriver, heter downloading.

Hvis du bruker en skrifttype ofte, vil downloading av skrifttypen som  permanent forsikre deg at skrifttypen vil være i minnet til skriveren inntil skriveren slås av. Generelt sett kan utskriftene gå raskere hvis skrifttypen er installert som permanent, men permanente skrifttyper kan også begrense plassen i minnet for utskrift av grafikk og komplekse sider.

Hvis du installerer skrifttypen som midlertidig, er skrifttypen ikke lastet inn i skriveren før du ønsker å bruke den. Midlertidig er standard oppsett og virker bra hvis du bruker skrifttypen sjeldent, når du trenger minnet for grafikk og når du deler skriveren med noen andre. Når du installerer en skrifttype fra disk første gang, er dette standard oppsett.

Downloade en skrifttype som permanent:

1	I Skrifttype Installerer dialog boksen velger du å downloade som permanent.

Man kan velge mer enn en skrifttype i listen, men man kan også velge en skrifttype av gangen permanent downloading. Hvis du velger mer enn en skrifttype, vil knappen som er brukt til å velge Permanent or Midlertidig bli dimmmet når du velger en av valgene.

2	Velg det Permanente valget.

3	Repeter punkt 1 og 2 for hver skrifttype du ønsker å downloade permanent.

4	Når du er ferdig med å konfigurere den disk-baserte skrifttypen, velg Avslutt knappen.

Hvis du har valgt en annen skrifttype som permanent, vil en dialog boks  komme frem og spørre om du ønsker å downloade skrifttypen med en gang og/eller automatisk hver gang du slår på datamaskinen.

5	Velg både Download Nå og Download ved Oppstart hvis du ønsker å downloade din skrifttype til skriveren med en gang og ved hver gang du slår på datamaskinen.

Hvis du velger Download ved oppstart, må du slå på skriveren før du slår på datamaskinen. Dette fordi Skrifttype installereren legger inn en linje i AUTOEXEC.BAT fil som automatisk downloader de valgte skrifttypene til skriveren hver gang du slår på datamaskinen eller reseter den.

6	Velg Avslutt knappen.

MERK: Brother HL-6 støtter ikke skalerbare skrifttyper.


Redigering av Soft Fonter og Skalerbare skrifttyper, Navn og Attributter

Hvis du kjøper en disk-basert skrifttype som har det samme navn som en skrifttype du allerede bruker, bør du endre navnet på skrifttypen ved hjelp av Brother Skrifttype Installerer.  Du kan ikke endre navn på en Skrifttype i en kassett.

Hvordan skifte skrifttype navn:

1	I Skrifttype Installerer dialog boksen, velger du den skrifttypen du ønsker å redigere i listen over installerte skrifttyper.

2	Velg Rediger knappen.

3	Skriv det nye navnet på skrifttypen i rediger dialog boksen.

Advarsel: Hvis du ikke er en erfaren bruker med skrifttype (du lager dine egene skrifttyper eller manuelt downloader dine skrifttyper), bør du ikke gjøre noen endringer til Skrifttype ID eller  Familie oppsett, annet enn det Skrifttype Installereren gir deg. Listen nedenfor beskriver alle valgene i Rediger dialog boksen.

4	Velg OK knappen.

Det nye navnet for den valgte skrifttypen kommer frem i Skrifttype Installerer dialog boksen og i  Windows applikasjonen som bruker denne skrifttypen.

5	Velg Avslutt knappen.

Valgene i Rediger dialog boksen kan variere, avhengig av om du installerer en skrifttype som Skrifttype Installereren ikke kan gjenkjenne eller om du redigerte navnet på den foregående skrifttypen. I begge tilfellene, kan du se disse valgene:

Valg 	Forklaring

Beskrivelse	En forklaring av skrifttypen. Hvis Skrifttype Installereren ikke gjenkjenner skrifttypen, vil du bare se  stil og punktstørrelsen.

Skrifttype Fil	Navnet på filen som inneholder skrifttypen.

Navn	Navnet på skrifttypen som er brukt i Skrifttype Installerer dialog boksen og gjennom  Windows. Hvis du legger til en skrifttype som ikke Skrifttype Installereren gjenkjenner, vil denne boksen være tom, og du trenger å sette inn et navn på skrifttypen.

ID	Skrifttypen's ID nummer i WIN.INI. Man bør ikke endre skrifttype ID'en uten om man manuelt  downloader skrifttype og ønsker å endre på rekkefølgen skrifttypene er i WIN.INI. Hvis du skifter på skrifttype ID'en til en skrifttype, må man sørge for at ingen annen skrifttype er installert på den porten med samme nummer.

Status	Måten skrifttypen er downloaded--enten som en  permanent eller midlertidig skrifttype.

Familie	Navnet på den skrifttype familien som skrifttypen hører til. Skrifttype familien beskriver hvordan skrifttypen generelt ser ut og bestemmer hvordan Skrifttype Installereren genererer PFM filen for skrifttypen.

Roman	Serif skrifttype med variabel tegn bredde. som f.eks. Tms Rmn.

Swiss	Sans serif skrifttype med variable tegn bredde, som f.eks. Helv.

Modern	Serif eller sans serif skrifttype med ikke-proporsjonal tegn bredde, som f.eks. Pica, Elite, og Courier.

Script	Kursiv skrifttype.

Dekorativ	Old English skrifttype.

Rediger Modus	Velg dette valg hvis du har valgt flere skrifttyper med det samme navn og familie. Det lar deg endre navnet på alle de valgte skrifttypene samtidig.

MERK: Brother HL-6 støtter ikke skalerbare skrifttyper.


Installere Skrifttyper

Før du installerer dine skrifttyper, må du være sikker på at skriveren er valgt  og riktig port er valgt ved hjelp av Utskrifts behandler eller Kontroll Panelet.  Hvis din skriver er koplet til en serie port må du kanskje endre portens kommunikasjons oppsett for å få det til å passe oppsettet på skriveren.  Dette er meget viktig siden skrifttype informasjonen vil bli lastet til den porten som er valgt.  For å gjøre dette, velg Oppsett knappen i  Tillkoplings dialog boksen.

Etter du har installert en ny skrifttype,  sørg for at den ikke har samme navn og punkt størrelse som en annen skrifttype du bruker. Selv om navnene og størrelsen er det samme, vil verdiene for skrifttypene variere og skrifttypen vil bli skrevet ut feil. Hvis du finner like navn, kan du endre navnet ved å velge Rediger knappen.

MERK: Noen skrivere, som  Brother HL-6 laser skriver, supporterer bare skrifttype kassetter og ikke disk-baserte skrifttyper eller skalerbare skrifttyper.  Derfor kan du bare installere og konfigurere skrifttyper på denne type skrivere.

Velg det emnet som omhandler den type skrifttype du ønsker å installere:

Installere Skrifttype baserte Kassetter

Installere Soft  Fonter

Installere Disk-baserte Skalerbare Skrifttyper


Installere Skrifttype baserte Kassetter

Support for noen skrifttype kassetter er allerede bygget inn i skriver driveren.  Hvis du finner kassetten i listen over kassetter behøver du ikke bruke Skrifttype Installereren.

Velg Avbryt knappen for å komme tilbake til oppsett dialog boksen og velg kassetten fra listen over kassetter.  Da vil installasjonen av kassetten være ferdig.

Hvis kassetten ikke er i listen over kassetter, må du installere AutoFont Support filer (TFM filer) eller  Printer Cartridge Metrics filer (PCM filer) som supporterer dine skrifttyper.  Hvis du ikke har  AutoFont Support disketter eller Printer Cartridge Metrics filer, kontakt din skrifttype leverandør.

Hvordan installere en ikke litstet skrifttype kassett:

1.	Installer  AutoFont Support filene eller  Printer Cartridge Metrics filene i henhold til skrifttype leverandørens henvisninger.

2.	I Skrifttype Installerer dialog boksen, velg Legg til knappen.

3.	I Legg til skrifttyper dialog boksen skal du skrive inn hvilken stasjon og katalog hvor AutoFont Support eller Printer Cartridge Metrics filene ligger (for eksempel:  C:\AUTOFONT).

Skrifttype Installereren vil lese katalogen og vise en liste over skrifttyper som er tilgjengelige.

4.  Velg OK knappen.

5.	I listen til høyre velger du de skrifttypen(e) du ønsker å installere.

6.	Velg Legg Til knappen.

7.	Skriv inn hvilken stasjon og katalog hvor du ønsker å kopiere support filene.(for eksempel:  C:\PCLFONTS).

8.	Velg OK knappen.

9.	Velg Avslutt knappen, og velg et navn fra kassett listen i Skriver oppsett dialog boksen.

MERK:  Hvis du ikke velger kassett fra kassett listen, vil ikke skrifttypen bli tilgjengelig i 	Windows.

Relaterte Emner

Installere Soft Fonter

Installere Disk-baserte skalerbare skrifttyper


Installere Soft Fonter

Med Skrifttype Installereren kan du installere disk-baserte skriver skrifttyper som er i Hewlett-Packard PCL format.

Hvordan installere soft fonter:

1.	I Skrifttype Installerer dialog boksen, trykker du Legg Til Skrifttyper knappen.

2.	I Legg Til skrifttyper dialog boksen skriver du stasjon og katalog hvor soft fontene ligger.

3.	Velg OK knappen.

4.	I listen til høyre velger du hvilke skrifttype(r) du ønsker å installere.

5.	Velg Legg Til knappen.

6.	Skriv inn stasjon og katalog hvor du ønsker å kopiere skrifttype filene til.

Hvis dine skrifttyper er allerede i den katalogen som du valgte, bør du velge den samme katalogen slik at Skrifttype Installereren ikke lager flere kopier av filen. Ellers bruk standard område for skriver skrifttyper som f.eks. C:\PCLFONTS.

7.	Velg OK knappen.

Etterhvert som skrifttypene er installert, vil de komme fram i listen til venstre

8.	Velg Avslutt knappen.

Relaterte Emner:

Downloade Soft Fonter eller  Skalerbare skrifttyper som Midlertidige eller Permanente

Installere Kassett baserte skrifttyper

Installere Disk-baserte Skalerbare Skrifttyper


Installere Disk-baserte Skalerbare Skrifttyper

Hvis du bruker en Brother HL-10h eller Brother HL-6v , kan du installere Skalerbare skrifttyper med Skrifttype Installereren.

Hvordan installere disk-baserte skalerbare skrifttyper:

1.	Installer AutoFont Support filer og lag skalerbare skriver skrifttyper i henhold til veiledningen fra skrifttype leverandøren.

2.	I Skrifttype Installerer dialog boksen velger du Legg Til Skrifttyper knappen.

3.	I Legg Til Skrifttyper dialog boksen skriver du inn hvilken stasjon og katalog hvor du ønsker å legge dine AutoFont Support filer  (for eksempel:  C:\AUTOFONT).

Skrifttype Installereren vil lese katalogen og vise en liste over skrifttyper som er supportert.

4.	Velg OK knappen.

5.	I listen til høyre velger du de skalerbare skrifttypen(e) du ønsker å installere.

6.	Velg Legg Til knappen.

7.	Skriv inn hvilken stasjon og katalog du ønsker å legge de skalerbare skrifttypene (for eksempel:  C:\PCLFONTS).

8.	Velg OK knappen.

9.	Velg Avslutt knappen.

Etterhvert som skrifttypene er installert, vil de komme frem i listen til venstre.

MERK: Brother HL-6 støtter ikke skalerbare skrifttyper.

Relaterte Emner:

Downloade Soft Fonter og Skalerbare Skrifttyper som Midlertidige eller Permanente

Installere Kassett-baserte Skrifttyper

Installere Soft Fonter


Kopier eller Flytt Skrifttyper til en annen Skriver Port

Hvis du bruker mer enn en PCL skriver, eller velger en annen port som skriveren er tilkoplet, kan du bruke Skrifttype Installereren for å kopiere eller flytte dine installerte disk-baserte eller kassett skrifttyper til en annen skriver på samme port. Hvis du flytter eller kopierer en kassett skrifttype, må du også fysisk flytte kassetten til den andre skriveren.

Hvordan flytte eller kopiere skrifttyper til enn annen port:

1	I Skrifttyper Installerer dialog boksen velger du Kopier Skrifttyper til en ny Port knappen.

2	I Kopier Skrifttyper til Ny Port dialog boksen velger du hvilken port du skal bruke.

3	Velg OK knappen.

Skrifttypene som er allerede installert på den valgte porten er listet i Skrifttype Installerer dialog boksen.

4	I enten høyre eller venstre liste (ikke begge) velger du de skrifttypene du ønsker å flytte eller kopiere.

Når du velger en skrifttype, en pil kommer frem mellom de to boksene som indikerer retningen på kopieringen eller flyttingen.

5	Velg Flytt eller kopier knappen.

Skrifttype Installereren flytter eller kopierer de valgte skrifttypene til den valgte porten som er vist i den andre boksen.

6	Hvis du flytter eller kopierer disk-baserte skrifttyper, kan du velge Permanente eller Midlertidige skrifttyper for den nye porten.

Hvis du flytter eller kopierer kassett skrifttyper trenger du også å velge en ny kassett fra kassett listen i Skriver Oppsett dialog boksen for skriveren/porten du tidligere valgte.

7	Når du er ferdig velger du Avslutt knappen.

Relaterte Emner

Downloade Soft Fonter eller Skalerbare Skrifttyper som Midlertidige eller Permanente


Spesifiser Skrifttype Navn og Skrifttype Familier

Hvis Skrifttype Installereren ikke gjenkjenner navnet eller familien til skrifttypen du valgte å installere, kommer skrifttype verdi dialog boksen frem, slik at man kan sette inn den nødvendige informasjonen.

Vi anbefaler at du ikke endrer på verdiene som kommer fra skrifttype leverandøren. Bruk dette valget bare hvis det er absolutt nødvendig.

Hvordan skrive inn skrifttype navn i Skrifttype Verdi dialog boksen:

1	Skriv inn produsentens navn på skrifttypen i Navne boksen.

2	Velg den familien skrifttypen hører til.

Advarsel: Hvis du ikke er en erfaren bruker med skrifttype (du lager dine egene skrifttyper eller manuelt downloader dine skrifttyper), bør du ikke gjøre noen endringer til Skrifttype ID eller  Familie oppsett, annet enn det Skrifttype Installereren gir deg.

3	Velg om du enten skal installere de disk-baserte skrifttype filene permanent eller midlertidig.

Relaterte Emner:

Rediger  Soft Fonter og Skalerbare Skrifttyper, Navn og Attributter


Skalerbare skrifttyper kan bli mindre og større og har ingen grense for noen spesiell punkt størrelse.


AutoFont Support filer inneholder skrifttype bredde informasjon som blir bruk av Skrifttype Installereren.  AutoFont Support disketter blir levert med alle nye HP skrifttyper produkter.


Intellifont-for-Windows  er et program fra Hewlett-Packard som inneholder en spesiell skjerm skrifttype driver.  Med Intellifont-for-Windows  lastet kan skalerbare skrifttyper bli direkte installert båden for sjerm og skriver.