Font Installer Hilfsindex
Allgemeines zum Brother Font Installer

Der Brother Font Installer ist ein Hilfsprogramm, mit dem Sie zusätzliche Schriften für Ihren Drucker installieren können. Hierzu zählen Schriften auf Fontkassetten und Schriften auf Diskette oder Festplatte (Softfonts). Falls Sie einen Brother Laserdrucker einsetzen, der über eine PCL 5 Emulation verfügt, werden auch skalierbare Schriften unterstützt. Diese Schriften müssen einem bestimmten Format entsprechen, bevor diese mit dem Font Installer eingerichtet werden können. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter der Rubrik Kompatible Schriften und Schrifttypen.

Wie kann man

Schriften einem neuen Drucker zuordnen

Schriften löschen

Softfonts oder skalierbare Schriften als temporär oder permanent in den Drucker laden

Namen und Attribute von Soft Fonts oder skalierbaren Schriften editieren

Schriften installieren

Schriftnamen und Schriftfamilien festlegen

Copyright © 1993 by Brother Industries Ltd.


Kompatible Schriften und Schrifttypen

Eine Schrift, welche durch den Font Installer bearbeitet werden soll, muß einem der folgenden Formate entsprechen:

*   Bitmap-Drucker (Soft) Fonts -- ladbar von Diskette

von Disk ladbare (Soft) Bitmap Drucker Fonts müssen im PCL Format vorliegen. Solche Schriften haben unterschiedliche Erweiterungen in deren Dateinamen. Soft Fonts aus dem Type Director z.B. benutzen .SFP und .SFL als Dateierweiterung. Ältere Soft Font Produkte, so z.B. AC, AE, AG, DA, DC Produkte benutzen Dateierweiterungen wie .USP, .USL, .R8P, .R8L oder ähnlich aufgebaute Erweiterungen.

*   durch AutoFont Support Utility installierte Fonts

AutoFont Support nutzt die Datei GLUE.TXT

*   Kassetten Fonts -- Printer Cartridge Metric (PCM) Datei

Falls Sie Intellifont-für-Windows benutzen, können Sie mit dem Brother Font Installer auch folgende Fonts installiere:

*   skalierbare Schriften -- von Disk ladbar oder als Kassetten Fonts

skalierbare Schriften müssen im AGFA Compugraphic's FAIS Format vorliegen. Alle anderen Schriftenprodukte können nur verwendet werden, wenn AutoFont Support Datein oder PCM Dateien zur Verfügung stehen.

Anmerkung: der Brother HL-6 Laserdrucker unterstützt keine skalierbaren Schriften.


Schriften löschen

Wenn Sie einen bestimmten Font nicht mehr verwenden, so kann es sein, daß Sie diesen sowohl aus Ihrer Applikation, als auch von der Festplatte löschen wollen.

Einen Font löschen:

1	wählen Sie die Fonts aus der Font Dialog Box aus (linke Seite), welche Sie entfernen möchten.

beachten Sie hierbei die Sinnbilder zu den Schriftnamen. Ein Diskettensymbol zeigt an, daß es sich hierbei um einen Soft Font handelt (von Disk ladbar). Schriften auf Kassette werden entsprechend durch ein Kassettensymbol gekennzeichnet. Synonym gelten die Symbole für skalierbare Schriften. Skalierbare Bildschirmschriften werden durch ein Disk Symbol und zusätzlich durch einen kleinen Punkt (  ) gekennzeichnet.

2	wählen Sie die Löschen Schaltfläche.

Nach Anwahl der Löschen Schaltfläche erscheint eine Dialog Box, die Sie fragt, ob die ausgewählten Schriften von Ihrer Festplatte gelöscht werden soll.

3	wählen Sie die Ja Schaltfläche, dann werden die Schriften sowohl im Drucker (Soft Fonts) gelöscht, als auch von der Festplatte entfernt.

Wenn Sie Nein wählen, werden nur die im Drucker befindlichen Soft Fonts gelöscht.

Bei der Anwahl von Nein werden alle angewählten Schriften in keiner Windows Applikation mehr in den Schriftanwahlmenüs erscheinen. Die Schriften sind aber in jedem Fall noch auf der Festplatte vorhanden und können nach Bedarf erneut installiert werden.


Download von Soft Fonts als Temporäre oder Permanente schrift
Soft Fonts oder skalierbare Fonts als temporär oder permanent in den Drucker laden

Das Laden eines Soft Fonts oder skalierbaren Fonts in den Arbeitsspeicher eines Druckers wird als Download bezeichnet.

Werden ein oder mehrere Fonts immer wieder benötigt, so sollten diese als permanente Fonts in den Arbeitsspeicher des Drucker geladen werden. Dies hat den Vorzug des schnelleren Ausdruckens, benötigt jedoch Druckerspeicher, was dazu führen kann, daß komplexe Seiten und Grafiken nicht vollständig gedruckt werden. Ein als permanent geladener Font verbleibt bis zum Ausschalten des Druckers in dessen Speicher.

Im Gegensatz zum permanent geladenen Font wird der temporäre Font nur dann in den Drucker geladen, wenn dieser in diesem Moment benötigt wird. Dies ist dann sinnvoll, wenn man mit dem Internspeicher des Druckers haushalten muß, wenn komplexe Seiten und Grafiken gedruckt werden müssen oder wenn viele unterschiedliche Schriften auf einer Seite benötigt werden. Temporäre Fonts sind dann auch sinnvoll, wenn der Drucker in einer vernetzten Umgebung von mehreren gleichzeitig genutzt werden soll. Wird ein Font erstmalig installiert, so wird er zunächst als temporärer Font installiert (Voreinstellung).

Einen Font als permanent laden (Download):

1	Wählen Sie den Font aus der Font Installer Dialog Box aus, den Sie als permanent laden wollen.

Obwohl es möglich ist mehrere Fonts gleichzeitig zu selektieren, können Sie dennoch nur einen Font zur gleichen Zeit als permanent in den Drucker laden. Versuchen Sie dennoch mehrere Fonts gleichzeitig zu laden, so werden die entsprechenden Schaltflächen ihre Helligkeit verändern, als Zeichen dafür, daß diese Funktionen in dieser Konstellation nicht verfügbar sind.

2	Wählen Sie nun die Schaltfläche Permanent an.

3	Die Schritte 1 und 2 sind für jeden weiteren Font, welcher als permanent geladen werden soll, zu wiederholen.

4	Haben Sie alle erforderlichen Schritte durchgeführt, dann beenden Sie das Menü mit Verlassen.

Wurde zuvor ein Font angewählt, so erscheint eine weitere Dialog Box. Wollen Sie die ausgewählten Fonts sofort und bei jedem Systemstart automatisch laden, dann lassen Sie beide Optionen angewählt.

5	Falls Sie ein automatisches Laden der Font wünschen, muß der Drucker eingeschaltet

werden, bevor der Rechner gestartet wird. Dies ist notwendig, da der Font Installer

eine Zeile in Ihre AUTOEXEC.BAT einfügt, die dafür sorgt, daß ein automatischer Download in Ihren Drucker erfolgt, wenn Sie Ihr System starten.

6	Wählen Sie nun die Schaltfläche Verlassen an.

Anmerkung: der Brother HL-6 Laserdrucker unterstütz keine skalierbaren Fonts.


Namen und Attribute von Soft Fonts oder skalierbaren Schriften editieren

Wenn Sie einen Soft Font einsetzen wollen, dessen Name durch einen bereits installierten Font verwendet wird, sollten Sie den Namen des Fonts mit Hilfe des Font Installer umbenennen. Namen von verwendeten Kassettenschriften können nicht geändert werden.

Änderung eines Fontnamen:

1	Wählen Sie den Font aus der Dialog Box des Font Installer an, dessen Namen Sie ändern wollen.

2	Wählen Sie die Schaltfläche Edit an.

3	Geben Sie den neuen Namen in der Edit Dialog Box ein.

Hinweis: Falls Sie noch keine Erfahrungen im Umgang mit Fonts haben (eigene Fonts erstellt oder Durchführung eines Download), sollten Sie in jedem Fall die vom Font Installer vorgegebenen Font Informationen übernehmen. Die weiter unten aufgeführte Liste beschreibt die in der Edit Box verfügbaren Optionen.

4	Wählen Sie die OK Schaltfläche.

Der neue Font Name erscheint nun in der Auswahlliste und in allen Windows Applikationen, die eine Schriftenauswahl ermöglichen.

5	Wählen Sie die Schaltfläche Verlassen an.

Die Angaben in der Edit Dialog Box unterscheiden sich, je nach verwendetem Font, geringfügig voneinander. Dies hängt auch davon ab, ob der Font Installer bestimmte Fonts erkennt, oder Sie eine Modifikation in der Liste vornehmen. In jedem Fall stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Option 	Erklärung

Beschreibung	Eine Fontbeschreibung. Kennt der Font Installer diesen Font nicht, so erhalten Sie nur den Schriftstil und die Punktgröße angezeigt.

Schrift Datei	Der Name der Datei, die die Schrift selbst enthält.

Name	Der Name der Schrift, der in der Dialog Box unter Windows verwendet wird. Falls Sie einen dem Font Installer unbekannten Font verwenden, so ist dieses Feld leer. In diesem Fall müssen Sie einen Namen eintragen.

Kennung	Die in der WIN.INI verwendete Schrift Kennung. Verändern Sie diese Kennung nur dann, wenn Sie einen manuellen Download vornehmen und die Reihenfolge der Fonts in der WIN.INI einstellen wollen. Verändern Sie die Font Kennung, so muß sichergestellt werden, daß kein anderer, mit einem speziellen Drucker verbundener Font die gleiche Kennung benutzt.

Status	Die Angabe, ob ein Font permanent oder temporär geladen wird.

Familie	Der Name der Schriftenfamilie zu dem der Font gehört. Die Schriftenfamilie gibt das grundsätzliche Aussehen des Fonts an und legt fest, wie der Font Installer die PFM Daten generieren muß.

Roman	Serifenbetonte Schrift mit variabler Teilung, wie z.B. Times Roman.

Swiss	Serifenlose Schrift mit variabler Teilung, wie z.B. Helvetica.

Modern	Serifenbetonte oder serifenlose Schrift mit fester Teilung, wie z.B. Pica, Elite, and Courier.

Script	Kursive Schriften.

Decorative	Schmuckschriften, Fraktur.

Editier Modus	Wählen Sie diese Option, wenn Sie mehrere Fonts mit gleichem Namen und gleicher Schriftfamilie verändern wollen. So können Sie alle selektierten Schriften zur gleichen Zeit einen neuen Namen zuordnen.

Anmerkung: der Brother HL-6 Laserdrucker unterstützt keine skalierbaren Schriften.


Schriften installieren

Bevor Sie mit der Installation von Schriften beginnen, sollte Ihr Drucker korrekt eingerichtet sein. Hierzu können Sie den Druck Manager oder die Systemsteuerung von Windows verwenden. Falls Sie einen seriellen Kommunikationsport verwenden, müssen die Parameter entsprechend den Anforderungen des Druckers eingestellt werden. Diese Dinge sind notwendig, da alle Fontinformationen und Einstellungen  mit einem korrespondierenden Druckerport verbunden werden. Die Druckerverbindungen werden in der Dialog Box Verbinden unter der Option Einstellungen vorgenommen (Systemsteuerung).

Nach der Installation eines Fonts prüfen Sie in jedem Fall, ob es noch einen weiteren Font gibt, der den gleichen Namen und/oder die gleiche Punktgröße verwendet. In einem solchen Fall kann es sein, daß die sogenannten Font Metrics voneinander abweichen und beim Ausdruck auf den angeschlossenen Drucker unterschiedlich und offensichtlich fehlerhaft gedruckt werden können. Doppelte Namen können in der Edit Dialog Box verändert werden.

Anmerkung: Einige Drucker sind nicht in der Lage von Diskette ladbare oder skalierbare Schriften zu unterstützen. Hier finden nur Kassettenschriften Unterstützung und somit können auch nur Kassettenschriften installiert und konfiguriert werden.

Wählen Sie eines der folgenden Kapitel zur Installation Ihrer Schriften aus:

Installation von Kassettenschriften

Installation von Disketten ladbare Schriften

Installation von skalierbaren Schrifttypen


Installation von Kassettenschriften

Durch die mitgelieferten Druckertreiber werden bereits eine Reihe von Kassetteschriften unterstützt. Bei Verwendung dieser Druckertreiber können die einzelnen Kassettenschriften in der Drucker Installation Dialog Box eingesehen und installiert werden. (Systemsteuerung).  In diesem Fall ist der Einsatz des Font Installer nicht notwendig.

Haben Sie eine entsprechende Schriftenkassette bei der Installation des Druckertreibers mit angegeben, so ist Ihre Installation beendet.

Ist Ihre Fontkassette nicht in der Liste der bereits unterstützten Fontkasssetten, so müssen AutoFont Support Dateien oder Printer Cartridge Metrics (PCM) Dateien installiert werden, die Ihre Schriftartenkassette unterstützt. Falls Sie nicht über diese Dateien verfügen, so müssen Sie Ihren Händler aufsuchen, bei dem Sie Ihre Schriften erworben haben.

Installation einer nicht in der Liste aufgeführten Schriftartenkassette:

1.	Installieren Sie nach den Anweisungen des Schriftenherstellers die AutoFont Support oder PCM Dateien.

2.	Wählen Sie die Hinzufügen Schaltfläche in der Font Installer Dialog Box.

3.	Geben Sie in der Hinzufügen Dialog Box den Pfad an, auf dem sich Ihre AutoFont Support bzw. Ihre PCM Dateien befinden (z.B. A:\AUTOFONT).

Der Font Installer wird nun Ihr angegebenes Verzeichnis auf entsprechende Dateien untersuchen und diese als Liste anzeigen.

4. Wählen Sie die Schaltfläche OK an.

5.	Aus der Liste auf der rechten Seite können Sie nun wählen, welche Schriften Sie gerne installieren möchten.

6.	Wählen Sie nun die Hinzufügen Schaltfläche an..

7.	Geben Sie nun das Zielverzeichnis an auf dem die Dateien gespeichert werden sollen z.B.: (C:\PCLFONTS).

8.	Wählen Sie die OK Schaltfläche an.

9.	Wählen Sie die Verlassen Schaltfläche und anschließend eine Schriftkassette aus der Dialog Box an.

Anmerkung: Sie müssen in jedem Fall eine Schriftkassette anwählen, da ansonsten Ihre Schriften nicht unter Windows zur Verfügung stehen werden.

Verwandte Themen

Installation von Disketten ladbare Schriften

Installation von skalierbaren Schrifttypen


Installation von Disketten ladbare Schriften

Der Font Installer ermöglicht es Ihnen von Disk ladbare Schriften (Soft Font) im HP PCL Format in Ihrem System zu installieren.

Installation eines Soft Font:

1.	Wählen Sie die Hinzufügen Schaltfläche in der Font Installer Dialog Box an.

2.	Geben Sie nun das Laufwerk und den Pfad an, in dem sich Ihre zu installierende Schrift befindet.

3.	Wählen Sie die OK Schaltfläche an

4.	Markieren Sie alle Schriften in der rechten Liste, die Sie installieren möchten.

5.	Wählen Sie die Hinzufügen Schaltfläche an.

6.	Geben Sie das Laufwerk und das Verzeichnis an, in welchem Sie die Schriften installieren wollen.

Befinden sich Ihre Schriften bereits in einem bestimmten Verzeichnis auf Ihrer Festplatte, so sollten Sie dieses Verzeichnis auch bei der Installation verwenden um keine doppelten Kopien zu erhalten. Falls Ihre Schriften sich noch nicht auf der Festplatte befinden, verwenden Sie das voreingestellte Verzeichnis C:\PCLFONTS

7.	Wählen Sie die OK Schaltfläche an.

Alle installierten Schriften erscheinen in der linken Liste.

8.	Wählen Sie die Verlassen Schaltfläche an.

Verwandte Themen:

Softfonts oder skalierbare Schriften als temporär oder permanent in den Drucker laden

Installation von Kassettenschriften

Installation von skalierbaren Schrifttypen


Installation von skalierbaren Schrifttypen

Wenn Sie einen Brother HL-10h oder Brother HL-6v Laserdrucker einsetzen, ist es möglich skalierbare Schrifttypen mit dem Font Installer zu installieren.

Installation von skalierbaren Schriften:

1.	Installieren Sie zunächst die AutoFont Support Dateien und erzeugen Sie die skalierbaren Schriften entsprechend der Anleitung Ihres Schriftenpaketes. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

2.	Wählen Sie die Hinzufügen Schaltfläche in der Font Installer Dialog Box an.

3.	Geben Sie nun das Laufwerk und den Pfad an, in dem sich Ihre zu installierenden AutoFont Support Dateien befinden (z.B.:  C:\AUTOFONT).

Der Font Installer wird das Verzeichnis einlesen und die verfügbaren Dateien auflisten.

4.	Wählen Sie die OK Schaltfläche an.

5.	Markieren Sie alle skalierbaren Schriften in der rechten Liste, die Sie installieren möchten.

6.	Wählen Sie die Hinzufügen Schaltfläche an.

7.	Geben Sie das Laufwerk und das Verzeichnis an, in welchem Sie die skalierbaren Schriften installieren wollen (z.B.: C:\PCLFONTS).

8.	Wählen Sie die OK Schaltfläche an.

9.	Wählen Sie die Verlassen Schaltfläche an.

Installierte Schriften erscheinen in der linken Liste.

Anmerkung: der Brother HL-6 Laserdrucker unterstützt keine skalierbaren Schriften.

Verwandte Themen:

Softfonts oder skalierbare Schriften als temporär oder permanent in den Drucker laden

Installation von Kassettenschriften

Installation von Disketten ladbare Schriften


Schriften einem neuen Drucker zuordnen

Falls Sie die Druckerschnittstelle wechseln an dem Ihr Drucker angeschlossen ist oder wenn Sie mehrere PCL Drucker verwenden, so können Sie unter Zuhilfenahme von Font Installer Ihre von Disk ladbaren Schriften, Ihre skalierbaren Schriften oder Ihre Kassettenschriften für andere Drucker oder Schnittstellen installieren. Beachten Sie, daß bei einer weiteren Installation einer Kassettenschrift auf einem zweiten Drucker bzw. auf einem weiteren Druckerport, diese Kassette auch tatsächlich vorhanden sein muß.

Kopieren oder Bewegen von Schriften auf eine andere Druckerschnittstelle:

1	In der Font Installer Dialog Box wählen Sie die Kopiere Schriften Schaltfläche an.

2	In der Kopiere Schriften Dialog Box wählen Sie nun die Schnittstelle an, die Sie benutzen wollen.

3	Wählen Sie die OK Schaltfläche an.

Alle bereits installierten Schriften werden nun aufgelistet.

4	In der linken oder rechten Liste, nicht aber in beiden gleichzeitig, können Sie eine Auswahl der Schriften vornehmen, die Sie kopieren oder bewegen wollen. Ein Pfeil zwischen den Listen zeigt die Richtung der Kopie oder Bewegung an.

5	Wählen Sie dann die Bewegen oder Kopieren Schaltfläche an.

Der Font Installer kopiert oder bewegt dann die selektierten Schriften entsprechend.

6	Schriften, die von Disk geladen werden, können nun als temporär oder permanent gekennzeichnet werden.

Nach dem Kopieren oder Bewegen von Kassettenschriften, muß in der Drucker Installation die neue Schriftenkassette auch angewählt werden.

7	Wählen Sie anschließend die Verlassen Schaltfläche an.

Verwandte Themen

Softfonts oder skalierbare Schriften als temporär oder permanent in den Drucker laden


Schriftnamen und Schriftfamilien festlegen

Falls Sie eine Schrift installieren möchten, die der Font Installer nicht erkennt, wird die Font Metrics Dialog Box auf dem Bildschirm erscheinen. Hier können Sie dann die entsprechenden Schriftinformationen eintragen.

Hier sollten Sie jedoch nur Änderungen vornehmen, wenn dies absolut notwendig ist!

Eintragen eines Schrifnamen:

1	Geben Sie den Schriftnamen des Herstellers in der Namen Box ein.

2	Wählen Sie die Schriftfamilie an, zu der Ihre Schrift gehört.

Achtung: Falls Sie keine Erfahrung mit dem Umgang von Schriften haben (z.B. bereits selbst Schriften erstellt oder selbst Schriften in Drucker geladen), sollten Sie keinesfalls die automatischen Vorgaben durch den Font Installer verändern.

3	Wählen Sie nun, ob Sie die Schrift als permanente oder temporäre Schrift einsetzen wollen.

Verwandte Themen

Namen und Attribute von Soft Fonts oder skalierbaren Schriften editieren


Skalierbare Schriften sind frei in ihrer Größe veränderbar.


AutoFont Support Dateien beinhalten die spezifischen Laufweiten einer Schrift, die der Font Installer benötigt. Alle neueren HP Font Produkte enthalten die notwendigen Informationen auf Datenträger.


Intellifont-for-Windows ist ein Hewlett - Packard Software Produkt, welches einen speziellen Bildschirmtreiber beinhaltet. Wird das Programm Intellifont-for-Windows verwendet, so können skalierbare Schriftarten sowohl für den Drucker, als auch für die Darstellung am Bildschirm erzeugt werden.