Inhalt

Inhalt der Hilfe zu DIG-CAD

   · Installation

   Arbeitsplatz

      · Menüleiste

      · Obere Schalterleiste

      · Eingabefeld für Punkte

      · Werkzeugpalette

      · Farbpalette

      · Zeichenfenster

      · Statuszeile

   Übersicht

      · Dialogboxen

      · Tastenkürzel

   Technische Hinweise

      · Dateiformate


Installation

   Die zum Programmpaket DIG-CAD gehörenden Dateien lauten mit Ausnahme von Beispieldateien

      DIGCAD.EXE	das eigentliche CAD-Programm,

      DIGCAD.FNT	der Zeichensatz mit griechischen Buchstaben und Sonderzeichen,

      DIGCAD.HLP	die Hilfe-Datei.

   Für die Installation ist zu beachten, daß alle obigen Dateien in dasselbe Verzeichnis kopiert

   werden müssen. Die Lage des Verzeichnisses ist beliebig, jedoch bietet sich wegen der

   Übersichtlichkeit ein Verzeichnisname wie C:\DIGCAD o.ä. an. Dieser muß dann nach Starten

   von MS-Windows beim Anmelden eines neuen Programms mit angegeben werden.

      Die Anmeldung erfolgt über den Menüpunkt Datei/Neu. Klicken Sie als Programmobjekt

   Programm und dann Ok an. In der darauf erscheinenden Dialogbox geben Sie als Beschreibung

   DIG-CAD an.

   Als Befehlszeile muß der Pfad des von Ihnen gewählten Verzeichnisses mit dem Programmnamen

   DIGCAD.EXE eingegeben werden, also etwa C:\DIGCAD\DIGCAD.EXE.

   Als Arbeitsverzeichnis kann dasjenige eingesetzt werden, mit dem die Dateianzeige für

   Laden und Speichern von Zeichnungen beginnen soll.

   Anschließend klicken Sie Ok an. Die Ikone, über die das Programm dann durch Doppelklick

   gestartet werden kann, erscheint automatisch.


Menüleiste

   DIG-CAD verfügt über eine Menüleiste mit neun Menügruppen. Viele über die Menüpunkte

   zu aktivierende Funktionen sind ebenfalls per Schalter zu erreichen. In einem solchen Falle

   sind Menüpunkt und Schalter miteinander verkoppelt. Dies ist besonders für Ein- und

   Ausschalter, wie z.B. das Einblenden von Fadenkreuz oder Raster, wichtig.

   Trotzdem gibt es aber einige Funktionen und Einstellungen, die nur über Menüpunkte zu

   erreichen sind.

   Wenn eine Bedienung über Tastenkürzel möglich ist, werden diese hinter dem Menüpunkt ange-

   zeigt.

   Nach dem Start von DIG-CAD sind zunächst einige Menüs und Menüpunkte als inaktiv ge-

   kennzeichnet, weil sie sich auf eine Zeichnung beziehen, die bis dahin noch nicht neu angelegt

   oder geladen worden ist.

   Drei Punkte hinter einem Menüeintrag deuten an, daß die gewünschte Funktion nicht unmittelbar

   nach der Anwahl ausgeführt wird, sondern eine Dialogbox zunächst zu weiteren Angaben auf-

   fordert. Hier besteht in jedem Fall immer noch die Möglichkeit, über einen Schalter Abbrechen

   die Ausführung der Funktion zu unterbinden oder in der Dialogbox gemachte Einstellungen zu

   revidieren.

   Im folgenden sind die neun Menügruppen aufgelistet:

      · Datei	· Ansicht

      · Bearbeiten	· Hilfen

      · Symbole	· Einstellen

      · Zeichnen	· ? (Hilfe-Menü)

      · Ändern


Datei

   Die Menügruppe Datei enthält wichtige Punkte, die das Anlegen neuer sowie das Laden

   und Sichern vorhandener Zeichnungen gestatten. Außerdem lassen sich von hier aus Selektionen

   wie Zeichnungen sichern und hinzuladen. Ebenfalls kann der Maßstab einer Zeichnung nach-

   träglich verändert werden.

   Die Menüpunkte lauten im einzelnen

      · neue Zeichnung...

      · Zeichnung laden...

      · Zeichnung speichern

      · Zeichnung speichern als...

      · Zeichnung drucken...

      · Druckereinstellungen...

      · Zeichnung hinzuladen...

      · Selektion speichern als...

      · Maßstab ändern...

      · DIG-CAD schließen


Zeichnung speichern

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Datei zu erreichen.

   Die geöffnete Zeichnung wird in dem Verzeichnis und unter dem Namen abgespeichert, der in der

   Titelleiste des Zeichenfensters eingeblendet wird.

   Im Gegensatz zur Funktion Zeichnung speichern als ist das Dateiformat hier nicht wählbar.


Druckereinstellungen

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Datei zu erreichen.

   Hiermit wird die zum installierten Druckertreiber zugehörige Dialogbox Druckereinstellungen

   geöffnet. Damit muß also nicht erst die Hauptgruppe vom Programm-Manager und die darin ent-

   haltene Systemsteuerung aufgerufen werden. Einstellungen, die öfters geändert werden könnten,

   sind z.B. die Festlegung des Hoch- oder Querformats, die Auflösung sowie die Papiergröße.

   Nach den gewünschten Eingaben wird die Dialogbox durch Anklicken der Schaltfläche Ok ge-

   schlossen. Sollten die Angaben ignoriert werden, muß Abbrechen angewählt werden.


DIG-CAD schließen

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Datei zu erreichen.

   Bevor DIG-CAD geschlossen und alle benutzten Resourcen und Speicherbereiche wieder freige-

   geben werden, erfolgt zuerst eine Sicherheitskontrolle: Falls die geöffnete Zeichnung nach der

   letzten Abspeicherung im DCD-Format verändert wurde, informiert Sie DIG-CAD darüber, so daß

   die Möglichkeit besteht, die Zeichnung in diesem Format zu sichern oder den Schließvorgang abzu-

   brechen. Falls Sie trotzdem auf die Schließung ohne Sicherung bestehen, wird eine weitere war-

   nende Meldung ausgegeben, wenn eine Symbolbibliothek geöffnet ist und darin nach der letzten

   Sicherung Veränderungen vorgenommen wurden. Dies ist für die Schließung von DIG-CAD die

   letzte Abbruchmöglichkeit.

   Vorher eventuell durchzuführende Speicherfunktionen sind z.B. Zeichnung speichern und

   Bibliothek speichern. Eine Bibliothek muß aber nicht unbedingt geschlossen werden.

   Falls das Hilfesystem von MS-Windows noch geöffnet ist, wird es nun automatisch geschlossen.

   Das Programm kann ebenfalls mit Hilfe des Tastenkürzels Alt+X oder über einen Doppelklick auf

   das Schließsymbol in der oberen linken Ecke des Programmfensters oder über das Systemmenü

   beendet werden.


Bearbeiten

   Die Menügruppe Bearbeiten enthält neben der besonders wichtigen Funktion Rückgängig, die

   es in vielen Fällen ermöglicht, ausgeführte Aktionen rückgängig zu machen, Funktionen zur Be-

   dienung der Zwischenablage von MS-Windows. Zur Zeit ist nur der Export einer Rastergrafik im

   Bitmapformat möglich.

   Das Menü Bearbeiten steht erst nach Öffnung des Zeichenfensters zur Verfügung.

   Die Menüpunkte lauten

      · Rückgängig

      · Kopieren


Kopieren (in die Zwischenablage)

Kopieren

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Bearbeiten zu erreichen.

   Um eine unter DIG-CAD angefertigte Zeichnung in anderen Programmen wie Textverarbeitungen,

   Datenkalkulationen oder Malprogrammen weiterzuverarbeiten, müssen die vektoriell gespeicherten

   Daten in eine Rastergrafik umgewandelt werden. Dies kann z.B. geschehen, indem die Zeichnung

   als Bitmapdatei abgespeichert und von dem betreffenden Programm wieder eingeladen wird. Siehe

   auch bei Bitmap-Attribute. Wenn es sich aber nur um einen kleinen Zeichnungsausschnitt handelt,

   der in einem Text als Erläuterung dienen soll, ist der Weg über die Zwischenablage von MS-

   Windows einfacher. Allerdings wird das Bild dabei immer durch die Bildschirmauflösung und

   -größe begrenzt.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Eckpunkt des rechteckförmigen Kopierbereichs

       einzugeben. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in

       der gewählten Einheit angezeigt. Der Mauszeiger wird zur Information durch ein Kreuz mit einer

       Schere dargestellt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird zwischen dem gewählten ersten Eckpunkt und der aktuellen

       Mauszeigerposition ein Rechteck dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe

       neben der relativen Position in Bezug auf den ersten Eckpunkt die Breite und Höhe des Kopier-

       bereichs ein. Der Bereich darf sich auch über das Zeichenfenster hinaus erstrecken. Die Status-

       zeile fordert Sie dazu auf, den zweiten Eckpunkt des Rechtecks einzugeben. Falls dieser nicht

       rechts oder unterhalb des ersten Eckpunktes liegt, wird die Kopie seitenverkehrt bzw. auf dem

       Kopf in die Zwischenablage übernommen.

   3. Nach Punkteingabe wird das Rechteck in die Zwischenablage kopiert und kann von einem

       anderen Programm gegebenenfalls über Bearbeiten/Einfügen weiterverwendet werden.


Symbole

   Die Menügruppe Symbole enthält alle Funktionen, die für das Anlegen und Benutzen von Symbol-

   bibliotheken notwendig sind.

   Oftmals werden Detailzeichnungen, wie z.B. Schrauben, Zahnräder oder Schaltsymbole immer

   wieder benötigt. In diesen Fällen ist es günstig, solche Elemente in eine oder mehrere Bibliotheken

   abzulegen.

   Um Symbole aus einer Bibliothek einsetzen zu können, muß diese zuerst geladen werden. Dann

   steht die Werkzeugfunktion Symbol zeichnen zur Verfügung. Beachten Sie, daß immer nur

   eine Bibliothek auf einmal geöffnet sein kann. Um eine andere zu laden, muß die alte erst wieder

   geschlossen werden.

   Das Menü Symbole steht erst nach Öffnung des Zeichenfensters zur Verfügung.

   Folgende Menüpunkte sind vorhanden:

      · neue Bibliothek

      · Bibliothek laden...

      · Bibliothek speichern

      · Bibliothek speichern als...

      · Bibliothek schließen

      · Symbol definieren...

      · Symbol zeichnen...


neue Bibliothek

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Symbole zu erreichen.

   Solange keine Symbolbibliothek geöffnet ist, kann eine solche neu angelegt werden; andernfalls

   muß die bereits bestehende zunächst mit Symbole/Bibliothek schließen geschlossen werden.

   Die neue Bibliothek erhält automatisch den Namen KEINNAME.BIB, der beim Speichern

   verändert werden sollte. Um die Bibliothek mit Symbolen zu füllen, wird der Menüpunkt

   Symbole/Symbol definieren... verwendet.


Bibliothek speichern

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Symbole zu erreichen.

   Sofern eine Symbolbibliothek geöffnet ist, wird sie gespeichert, aber nicht geschlossen. Name und

   Pfad der Bibliothek kann dabei nicht verändert werden. Wenn sie geladen wurde, wird sie in die

   gleiche Datei zurückgeschrieben. Aus Sicherheitsgründen wird die alte Bibliotheksdatei mit der

   Namensendung .BAK versehen. Falls die zu speichernde Symbolbibliothek neu angelegt wurde,

   empfiehlt es sich, den Menüpunkt Symbole/Bibliothek speichern als... zu benutzen, um einen

   neuen Dateinamen angeben zu können.


Bibliothek schließen

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Symbole zu erreichen.

   Um eine andere Symbolbibliothek als eine bereits geöffnete zu laden oder neu anzulegen, muß die

   geöffnete Bibliothek zuerst geschlossen werden. Sofern sie mit ihrem aktuellen Inhalt noch nicht

   abgespeichert wurde, erscheint ein Benachrichtigungsfenster, das Sie darauf hinweist. Dann

   kann die Bibliothek entweder trotzdem geschlossen oder der Schließvorgang abgebrochen werden.

   Vorsicht: Bei einer Schließung gehen alle Veränderungen an der Bibliothek, wie neue Symbol-

   definitionen und -löschungen, verloren.


Zeichnen

   Zeichnen ist die wichtigste Menügruppe für die Erstellung einer Zeichnung. Sie hält alle

   Zeichenwerkzeuge bereit, die z.B. für die Erzeugung von Linien, Kreisbögen oder Ellipsen

   notwendig sind. Die Werkzeugpalette enthält diese Werkzeuggruppen ebenfalls.

   Weiterhin bietet dieses Menü die numerischen und erweiterten Eingabemöglichkeiten für Punkte

   an.

   Das Menü Zeichnen steht erst nach Öffnung des Zeichenfensters zur Verfügung.

   Die möglichen Menüpunkte sind

      · Numerische Eingabe

      · Punkteingabe

      · Linie	· Schraffur

      · Rechteck	· Pfeil

      · Polygon	· Bemaßung

      · Freihand

      · Kreis

      · Kreisbogen

      · Ellipse

      · Text...


Ändern

   In der Menügruppe Ändern finden sich Werkzeuge, die eine komfortable Nachbearbeitung

   bereits gezeichneter Elemente erlauben. Um Funktionen durchführen zu können, die sich nicht

   nur auf einzelne, sondern auch auf viele Elemente beziehen, sind sogenannte Selektionen

   möglich.

   Operationen, die sich auf solche Selektionen beziehen, sind z.B. das Löschen, Verschieben,

   Kopieren, Spiegeln, Drehen oder Skalieren.

   Besonders wertvolle Funktionen sind das Trennen und Trimmen von Elementen, wodurch

   Zeichenelemente zerlegt werden können.

   Viel Arbeit kann auch durch die Werkzeuge Fasen und Abrunden erspart werden.

   Die Menüeinträge lauten

      · Selektion

      · Mehrfachselektion

      · Selektion aufheben

      · Selektion löschen

      · Element löschen

      · Trennen

      · Trimmen

      · Verlängern

      · Ziehen

      · Fasen

      · Abrunden

      · neue Attribute

      · Elemente ändern

      · Elemente kopieren


Trimmen

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Ändern zu erreichen. Er besitzt zwei weitere

   Menüpunkte:

      · ein Element

      · zwei Elemente


Abrunden

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Ändern zu erreichen. Er besitzt zwei weitere

   Menüpunkte:

      · ein Element

      · zwei Elemente


Elemente ändern

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Ändern zu erreichen. Er besitzt drei weitere

   Menüpunkte:

      · verschieben

      · drehen

      · skalieren


Elemente kopieren

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Ändern zu erreichen. Er besitzt drei weitere

   Menüpunkte:

      · verschieben

      · spiegeln

      · drehen

      · skalieren

      · Matrix

      · radial mehrfach


Ansicht

   Die Menügruppe Ansicht stellt Funktionen zur Verfügung, die die Darstellung einer Zeichnung

   betreffen. Dazu gehören das Neuzeichnen sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten, den Ver-

   größerungsfaktor einzustellen.

   Sie lauten im einzelnen:

      · Neu zeichnen

      · Zoom alles

      · Zoom x1

      · Zoom in Fenster


Hilfen

   Die Menügruppe Hilfen bietet Optionen an, die die Erstellung einer Zeichnung wesentlich ver-

   einfachen können. Dazu gehören das Einblenden von Hilfspunkten, eines Fadenkreuzes oder

   Rasters. Auch die Weite des Rasters kann von hier aus eingestellt werden.

   Bereits eingegebene Zeichenobjekte können ausgemessen oder ihre Daten und Attribute erfragt

   werden.

   Die nachträgliche Verschiebung des Koordinatennullpunktes oder die Beeinflussung der

   Koordinatenausgabe sind weitere wertvolle Hilfen.

   Bei besonders komplexen Zeichenprojekten kann es dienlich sein, wenn einzelne Elementgruppen

   in der Darstellung ausgelassen werden können. Auch diese Optionen stehen zur Verfügung,

   wie die folgenden Menüpunkte zeigen:

      · Hilfspunkte

      · Fadenkreuz

      · Raster

      · Rastereinstellung...

      · neuer Nullpunkt

      · Messen

      · Erfragen

      · Zahlenformat...

      · Elemente ausblenden


Hilfspunkte

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Hilfen zu erreichen. Er kann ein- und ausgeschaltet

   werden. Der aktivierte Zustand wird durch einen Haken gekennzeichnet.

   Hilfspunkte stellen keine wirklichen Punkte mit Koordinaten dar, sondern dienen lediglich zur

   optischen Hilfe, indem sie darüber informieren, ob bestimmte Aktionen geglückt sind. Sie werden

   bei folgenden Tätigkeiten ausgegeben:

      · Elementauswahl; wenn ein Element ausgewählt werden soll, wird die Anklickstelle bei erfolg-

        reicher Auswahl durch einen grauen Stern gekennzeichnet.

      · erweiterte Punkteingabe; bei erfolgreicher Durchführung einer erweiterten Punkteingabe wird

        die Position des so bestimmten Punktes durch einen roten Ring gekennzeichnet.

      · Element trennen; wenn ein Element getrennt werden soll, wird bei erfolgreicher Ausführung die

        Position des Trennpunktes durch ein rotes Kreuz gekennzeichnet.

   Die Hilfspunkte bleiben nur bis zum nächsten Bildaufbau bestehen und können daher mit der

   Funktion Neu zeichnen jederzeit gelöscht werden.

Hinweis:

   Die Darstellung der Hilfspunkte erfordert die Datei DIGCAD.FNT.


neuer Nullpunkt

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Hilfen zu erreichen.

   Eine Zeichnung besitzt immer einen Nullpunkt, der den Ursprung des Koordinatensystems im

   realen Vorbild darstellt. Nach Anlegen einer neuen Zeichnung liegt er zunächst in der Mitte des

   Zeichenfensters. Die Eingabe von Zeichenelementen kann aber an jeder Stelle erfolgen.

   Außerdem ist eine bestehende Zeichnung jederzeit in jede beliebige Richtung nahezu unbegrenzt

   erweiterbar. Insofern besitzt der Nullpunkt keine große Bedeutung. Allerdings beziehen sich einige

   Ausgabefelder der numerischen Datenausgabe auf den Nullpunkt. Ebenso könnte es bei der

   numerischen Eingabe von Koordinaten von Vorteil sein, wenn der Nullpunkt auf eine bestimmte

   Bezugsposition gelegt wird.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den als neuen Nullpunkt zu verwendenden Punkt einzuge-

       ben. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der

       gewählten Einheit angezeigt. Der Mauszeiger wird in Form eines Koordinatenkreuzes darge-

       stellt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird die Zeichnung mit dem neuen Nullpunkt dargestellt.


Erfragen

   Dieser Menüpunkt ist über die Menügruppe Hilfen zu erreichen. Er besitzt zwei weitere

   Menüpunkte:

      · Elementdaten

      · Attribute


Elemente ausblenden

   In diesem Untermenü ist anzugeben, welche Elementarten im Zeichenfenster angezeigt werden

   sollen und welche nicht. Die ausgeblendeten Elementgruppen werden mit einem Haken versehen.

   Im folgenden werden einige Situationen aufgezeigt, in denen es sehr praktisch ist, bestimmte

   Elementarten auszublenden:

      · Um den Aufbau der Zeichnung im Zeichenfenster zu beschleunigen, ist es hilfreich besonders

        zeitintensive Elementarten wie Schraffuren, Texte oder Bemaßungen auszublenden, sofern sie

        zum Zeichnen nicht benötigt werden.

      · Wenn verschiedene Elemente am gleichen Ort übereinander liegen, kann es schwierig werden,

        ein bestimmtes davon auszuwählen. Handelt es sich um unterschiedliche Elementarten,

        können die nicht auszuwählenden ausgeblendet werden. Damit wird der Bezug bei einer

        Elementwahl eindeutig. Häufiges Beispiel: Schraffur, die über der begrenzenden Randlinie liegt.

        Hier würde man die Schraffur ausblenden, um die Linie auswählen zu können.


Einstellen

   Einige Funktionen verwenden bestimmte Einstellparameter, die von der Menügruppe

   Einstellen aus verändert werden können. So kann beispielsweise die Darstellung von Linien

   in verschiedenen Breiten und Qualitäten erfolgen.

   Auch Texte, Schraffuren, Pfeile und Bemaßungen besitzen einstellbare Eigenschaften.

   Von besonderer Bedeutung ist das Fangen von Elementen und Punkten. Der Fangbereich kann

   in dieser Menügruppe ebenfalls festgelegt werden.

   Das Menü enthält

      · Darstellung

      · Linienbreiten...

      · Textattribute...

      · Edit-Attribute...

      · Schraffurmuster...

      · Pfeilform...

      · Bemaßung...

      · Fangbereich...

      · Bildschirmgröße...

      · Standardeinstellungen

      · Einstellungen speichern


Darstellung

   In diesem Untermenü kann eine von drei möglichen Darstellungsqualitäten festgelegt werden.

   Die jeweils aktivierte Qualität ist durch einen Haken gekennzeichnet.

   Sie beeinflussen die Wiedergabe von Linien innerhalb des Zeichenfensters, aus denen alle

   Zeichenobjekte bestehen.

   Die Qualitäten sind im folgenden beschrieben:

      dünn	Jede Linie wird unabhängig von ihrer wahren Breite immer dünn gezeichnet.

Dadurch erhöht sich die Zeichengeschwindigkeit. Ausgefüllte Pfeile oder

Schraffuren, die Flächen vollständig ohne Zwischenräume ausfüllen, werden

allerdings nicht mehr als solche dargestellt.

Diese Darstellungsform ist oftmals günstig, wenn Linien, die durch starke

Vergrößerung sonst sehr breit erscheinen würden, angeklickt werden müssen.

      normal	Jede Linie wird in ihrer nominellen Breite annähernd richtig wiedergegeben.

Die Zeichengeschwindigkeit ist gegenüber der obigen Qualität kaum verlang-

samt. Diese Darstellung ist zu bevorzugen.

      hochwertig	Jede Linie wird in ihren Eigenschaften so genau, wie es die Bildschirmauflö-

sung zuläßt, dargestellt. Die Zeichengeschwindigkeit ist deutlich herab-

gesetzt, so daß diese Qualität nur in seltenen Fällen Verwendung findet, um

beispielsweise die spätere Druckqualität zu prüfen.

   Attribute wie Linientyp oder Farbe werden in jeder Darstellungsqualität richtig wiedergegeben.


Standardeinstellungen

   Wenn DIG-CAD bei Programmstart in seinem Verzeichnis eine Datei namens DIGCAD.INI

   vorfindet, wird sie eingelesen und ausgewertet. Sie enthält Angaben über die verschiedenen Ein-

   stellungen, die in den Dialogboxen vorgenommen werden können und wird über den Menüpunkt

   Einstellungen speichern angelegt bzw. aktualisiert.

   Mit Hilfe von Standardeinstellungen ist DIG-CAD wieder so konfigurierbar, als wenn es ohne

   INI-Datei gestartet worden wäre. Vorhandene Angaben zur Bildschirmgröße werden jedoch nicht

   wieder verändert.


Einstellungen speichern

   Unter DIG-CAD können eine Vielzahl von Einstellungen erfolgen. Eigenschaften von Zeichnungen,

   wie Abbildungsmaßstab und Einheit werden bei jeder Zeichnung mit abgespeichert. Damit die

   meisten anderen Einstellungen auch nicht verloren gehen, ist es möglich, diese in eine Initialisie-

   rungsdatei mit dem Namen DIGCAD.INI zu sichern. Sie wird in demselben Verzeichnis wie

   DIG-CAD selbst angelegt. Bei jedem Neustart des Programms erfolgt eine automatische Initiali-

   sierung mit Hilfe dieser Datei. Sollten die gespeicherten Einstellungen nicht mehr Ihren Bedürf-

   nissen entsprechen, so kann über den Menüpunkt Standardeinstellungen wieder eine Konfigu-

   ration erreicht werden, als wenn beim Programmstart keine INI-Datei vorhanden gewesen wäre.

   Von expliziten Inhaltsänderungen ist abzuraten, da die Daten von DIG-CAD nicht auf Richtigkeit

   überprüft werden! Falls aus irgendwelchen Gründen eine Beschädigung an der INI-Datei auftreten

   sollte, kann sie einfach gelöscht werden.


? (Hilfe-Menü)

   Das Fragezeichen symbolisiert das Hilfe-Menü. Es enthält verschiedene Möglichkeiten, auf die

   Hilfe zuzugreifen. Man kann entweder vom Inhaltsverzeichnis aus nach dem Hilfethema suchen

   oder je nach Arbeitszustand von DIG-CAD eine kontextbezogene Hilfe erhalten.

   Eine Hilfe über die Hilfeverwendung ist ebenfalls erhältlich.

   Die Einträge der Menügruppe sind

      · Inhalt

      · Hilfe für Funktion

      · Hilfe verwenden

      · Info...

   Die ersten drei Menüpunkte können nur ausgeführt werden, wenn die Datei DIGCAD.HLP zur

   Verfügung steht.

Hinweis:

   Das Dateiformat kann erst ab MS-Windows 3.1 gelesen werden!


Inhalt der Hilfe

   Um einen Gesamtüberblick über das für DIG-CAD zur Verfügung stehende Hilfesystem zu erhalten,

   sollte dieser Menüpunkt angewählt werden. Sofern noch nicht geöffnet, wird das Hilfesystem von

   Windows neu gestartet. Dabei erscheint das Inhaltsverzeichnis, von dem aus alle Hilfethemen

   angesprungen werden können. Ebenfalls kann nun nach Stichwörtern gesucht werden. Die genaue

   Bedienungsanleitung kann über den Menüpunkt Hilfe verwenden eingesehen werden.

   Um wieder nach DIG-CAD zurück zu gelangen, muß das Hilfesystem nicht unbedingt geschlossen

   werden. Ein einfacher Task-Wechsel (beispielsweise mit Strg+Esc) genügt. Spätestens bei

   Beendigung von DIG-CAD wird das Hilfesystem automatisch geschlossen.


Hilfe für Funktion

   Die kontextsensitive Hilfe kann über das Hilfe-Menü, die obere Schalterleiste oder den

   Tastenkürzel F1 aufgerufen werden. Sofern noch nicht geöffnet, wird das Hilfesystem von

   Windows neu gestartet. Die Kontextsensitivität besteht nun darin, daß dasjenige Hilfethema

   erscheint, welches die gerade aktive Funktion von DIG-CAD näher beschreibt. Selbstverständlich

   kann nun auch nach anderen Themen gesucht oder gesprungen werden.

   Mit Hilfe des Task-Wechsels (beispielsweise mit Strg+Esc) gelangt man wieder zu DIG-CAD

   zurück. Wenn das Hilfesystem im Hintergrund geöffnet bleibt, kostet es zwar zusätzlichen

   Speicher, ist aber beim nächsten Aufruf schneller bereit. Spätestens bei Beendigung von

   DIG-CAD wird das Hilfesystem automatisch geschlossen.


Hilfe verwenden

   Die Anwahl dieses Menüpunkts öffnet das Hilfesystem von Windows, um über sich selbst und

   seine Bedienung zu informieren.


Tastenkürzel

   Mit Ausnahme von Eingabefeldern erfolgen die Eingaben in DIG-CAD vorwiegend über die Maus.

   Um Menügruppen zu öffnen, kann auch eine Kombination aus der Alt-Taste und dem in dem Menü-

   gruppennamen unterstrichenen Zeichen benutzt werden. Die einzelnen Menüpunkte sind ebenfalls

   über die Tastatur erreichbar, indem das jeweils unterstrichene Zeichen eingegeben wird.

   Darüberhinaus gibt es eine Reihe von weiteren Tastenkürzeln, die, sofern sie eine auch über einen

   Menüpunkt zu erreichende Funktion auslösen, hinter diesem aufgeführt sind. Sie sind im folgenden

   tabellarisch aufgeführt:

      Tastenkürzel:	Bedeutung:

         F1	   kontextbezogene Hilfe

         F2	   Zeichnung speichern

         F3	   Zeichnung laden

         F4	   Umschaltung des Eingabemodus; die genaue Bedeutung hängt von

   der gerade aktiven Werkzeugfunktion ab

         Alt+Rück	   Rückgängig

         Alt+X	   DIG-CAD schließen

         Strg+N	   Numerische Eingabe

         Strg+S	   Selektion

         Strg+Cursor-Tasten	   Bewegung des Mauszeigers

         Umschalt+Einfg	   in die Zwischenablage kopieren


Dateiformate

   Jedes Programm, das erstellte Daten auf Dauer speichern oder mit seiner Umwelt kommunizieren

   möchte, ist auch auf das Schreiben und Lesen von Dateien angewiesen. Diese Dateien werden in

   bestimmten Formaten abgelegt, die man nach ihrer Bedeutung in zwei Gruppen einteilen kann:

      · Dateiformate, die auf das jeweilige Programm so genau zugeschnitten sind, daß jede generierte

        Information gesichert und wieder geladen werden kann. Sie stellen in der Regel die effizienteste

        Methode dar, was Dateiumfang und Erhaltung der vollständigen Information anbelangt.

      · Dateiformate, die von einer größeren Gruppe von verschiedenen Programmen angelegt bzw.

        geladen werden können. Sie sind besonders dann sinnvoll, wenn erstellte Daten exportiert oder

        importiert werden sollen. Oftmals muß aber in Kauf genommen werden, das die Daten nicht

        mehr alle Informationen beinhalten, die vom erstellenden Programm ursprünglich generiert

        wurden, weil das Dateiformat für sie ungeeignet ist.

   DIG-CAD unterstützt beim Abspeichern bzw. Laden von Zeichnungsdaten folgende Dateiformate:

        DCD	DIG-CAD Format zur Beschreibung von Zeichnungen

        BIB	DIG-CAD Format zur Beschreibung von Symbolbibliotheken

        DXF	Drawing Exchange Format zur Beschreibung von Zeichnungen (AutoCAD)

        BMP	Windows 3.x Bitmap Format zur Beschreibung von Rasterbildern

   Im folgenden werden die Dateiformate mit ihren Vor- und Nachteilen in Bezug auf DIG-CAD kurz

   beschrieben.

   DCD-Format:  Dieses Dateiformat ist das hauseigene und in der Dateilänge sowie in der Informa-

                        tionsspeicherung effizienteste Format, das für die Sicherung von einzelnen Zeichnun-

                        gen verwendet wird. Wenn auch andere Dateiformate benutzt werden, sollte eine

                        Zeichnung immer zusätzlich in dieser Form abgespeichert werden, um den vollen

                        Informationsgehalt zu bewahren. Deshalb läßt sich DIG-CAD auch nur dann ohne

                        Warnung verlassen, wenn eine Zeichnung nach der letzten Änderung als DCD-Datei

                        abgespeichert wurde. Die Daten liegen in binärer Form vor und sind deshalb nicht

                        mit einem Editor einsehbar.

   BIB-Format:    Für die Sicherung von Symbolbibliotheken kann nur dieses Dateiformat benutzt

                        werden. Im Prinzip enthält jede Bibliotheksdatei neben einigen Verwaltungsdaten

                        für jedes Symbol eine DCD-Datei. Die Daten liegen also ebenfalls in binärer Form

                        vor.

   DXF-Format:   Im PC-Bereich ist AutoCAD das meistverbreiteste CAD-System. Zum Datenaus-

                        tausch mit Fremdprogrammen führte es das mittlerweile von einer ganzen Reihe

                        anderer Programme unterstützte DXF-Format ein. Es dient damit in erster Linie

                        dem Ex- und Import von vektororientierten Zeichnungsdaten. Dabei muß aber be-

                        achtet werden, daß einige Informationen, wie z.B. die Liniendicken verloren gehen.

                        Sie sind in diesem Format nicht vorgesehen. Auch müssen Ellipsen als Linienzüge

                        exportiert werden und verlieren damit ihre eigentliche Daseinsform. Das gleiche gilt

                        für Schraffuren, Pfeile und Bemaßungen, die alle beim Export in Linien zerlegt wer-

                        den müssen. Deshalb sollte eine DXF-Datei nicht allein als Datensicherung dienen.

                        DXF-Dateien sind im ASCII-Format abgelegt und daher mit einem Editor bearbeitbar.

   BMP-Format:  MS-Windows benutzt zum Speichern von Rasterbildern das BMP-Format. Dies ist

                        ein geräteunabhängiges Format, welches Monochrom- und Farbbilder speichern

                        kann. Da DIG-CAD ein vektororientiertes Zeichenprogramm ist, können BMP-Dateien

                        nur erzeugt, aber nicht gelesen werden. Ihre Bedeutung liegt darin, daß in Raster-

                        grafiken umgewandelte Zeichnungen von Malprogrammen wie PaintBrush weiter-

                        verarbeitet oder in Textprogrammen wie WinWord eingebettet werden können.


Obere Schalterleiste

   Neben mehreren Schaltergruppen, die in verschiebbaren Fenstern untergebracht sind, besitzt

   DIG-CAD auch fest auf der Arbeitsfläche verankerte Schaltflächen. Sie sind direkt unterhalb

   der Menüleiste nebeneinander angeordnet. Es handelt sich hierbei um allgemeine Funktionen,

   die direkt weder mit Zeichenoperationen, noch mit Einstellungen für diese zu tun haben.

   Sie sind auch durch Menüpunkte zu aktivieren.

   Ob ein Schalter durch Anklicken mit der linken Maustaste tatsächlich ausgelöst werden kann,

   hängt davon ab, in welchem Zustand sich DIG-CAD gerade befindet. Es sind immer nur logisch

   sinnvolle Funktionen einzuschalten (etwas hängt das allerdings auch vom Benutzer ab), die

   übrigen werden gesperrt.

   Thematisch können drei Schaltergruppen mit folgenden Funktionen unterschieden werden:

      Darstellung und Ausschnitt der Zeichnung

         · Neu zeichnen

         · Zoom alles

         · Zoom x1

         · Zoom in Fenster

      Eingabehilfen

         · Fadenkreuz

         · Raster

      Selektionen und Verschiedenes

         · Rückgängig

         · Selektion

         · Mehrfachselektion

         · Selektion aufheben

         · Hilfe für Funktion


   Neu zeichnen

   Die Funktion Neu zeichnen ist über die Menügruppe Ansicht oder die obere Schalterleiste zu

   erreichen. Ihre Aufgabe ist es, den aktuellen Inhalt des Zeichenfensters zu löschen und neu

   darzustellen. Sie kann auch während der Funktionsausführung eines Zeichenwerkzeugs aufgerufen

   werden.

   Viele Funktionen, wie z.B. das Verschieben oder Drehen von Elementen, können im Zeichen-

   fenster soviel verändern, daß es sich für DIG-CAD nicht lohnt, die Elemente einzeln zu löschen

   und in ihrer neuen Lage wieder herzustellen. Stattdessen wird automatisch das Zeichenfenster

   gelöscht und komplett neu dargestellt. Es gibt aber andere Funktionen, die aus Zeitgründen

   keine Neudarstellung auslösen. Beispielsweise wird bei der Ausführung von Element löschen

   lediglich das ausgewählte Element aus der Zeichnung entfernt. Dabei können in anderen Ele-

   menten, die das Gelöschte zuvor geschnitten haben, Löcher entstehen. Ebenfalls können beim

   Löschen Teile des Elements zurückbleiben, besonders dann, wenn vorher eine Positionsver-

   schiebung stattgefunden hat. Diese Zeichenfehler beeinflussen natürlich in keiner Weise die

   interne Speicherung und Genauigkeit der Zeichenelemente, können aber als unschöne und

   irritierende Punktreste störend wirken. In solchen Fällen ist der explizite Aufruf der Funktion

   Neu zeichnen sinnvoll.


   Zoom alles

   Die Funktion Zoom alles ist über die Menügruppe Ansicht oder die obere Schalterleiste zu er-

   reichen.

   Eine Aktivierung veranlaßt DIG-CAD dazu, die bis zu diesem Zeitpunkt bestehende Zeichnung

   so in ihrer Position zu verschieben und in ihrer Größe anzupassen (zoomen), daß sie innerhalb

   des Zeichenfensters vollständig dargestellt wird. Genau genommen werden nur 95% des Fensters

   ausgenutzt, damit die äußersten Elementpunkte nicht direkt an den Rand des Zeichenfensters

   anstoßen. Das gleiche Resultat ist natürlich auch durch manuelle Betätigung der Positions-

   schieber und des Zoomschiebers oder der Zoom-Funktion möglich, aber viel mühsamer.

   Zoom alles kann auch während der Funktionsausführung eines Zeichenwerkzeugs aufgerufen

   werden.

   Nach dem Laden oder Hinzuladen einer Zeichnung wird die Gesamtdarstellung automatisch

   aufgerufen, um gleich am Anfang einen guten Überblick über die Zeichnung zu erhalten.

Hinweis:

   Wenn in einem stark vergrößerten Ausschnitt einer Zeichnung gearbeitet wurde und nun in einem

   anderen Bereich weitergemacht werden soll, ist der Aufruf Zoom alles sehr praktisch. Denn in der

   Gesamtdarstellung kann der neue Bereich leicht mit der Funktion Zoom in Fenster bestimmt

   werden. Um die Originalgröße der Zeichnung einzustellen, muß Zoom x1 aufgerufen werden.


   Zoom x1

   Die Funktion Zoom x1 ist über die Menügruppe Ansicht oder die obere Schalterleiste zu erreichen.

   Ein Aufruf fordert DIG-CAD dazu auf, die Zeichnung so in ihrer Vergrößerung anzupassen

   (zoomen), daß sie auf dem Monitorschirm genau die gleiche Größe besitzt, wie sie im unska-

   lierten Ausdruck besitzen würde.

   Zoom x1 kann auch während der Funktionsausführung eines Zeichenwerkzeugs aufgerufen wer-

   den.

   Mit Hilfe dieser Darstellung wird eine sinnvolle Abschätzung ermöglicht, ob z.B. Schrift- und

   Pfeilgröße usw. später im Ausdruck akzeptable Abmessungen besitzen. Ebenso sind die

   Ausmaße der Zeichnung abzusehen.

   Der Zoomfaktor ist nach Funktionsausführung auf 1.0 gesetzt, der Zoomschieber also auf

   mittlerer Höhe eingestellt. Die angezeigte Position innerhalb der Zeichnung wird dabei nicht

   verändert.

Hinweis:

   Für eine korrekte Funktionsausführung muß DIG-CAD Informationen über die Größe Ihres

   Monitors besitzen. Diese können in der Datei DIGCAD.INI festgehalten werden. Genauere

   Informationen sind unter Einstellungen speichern vorhanden.

   Weitere Funktionen, die den Zoom-Faktor beeinflussen, sind Zoom alles und die Funktion

   Zoom in Fenster.


   Zoom in Fenster

   Zoom in Fenster ist über die Menügruppe Ansicht oder die obere Schalterleiste zu erreichen.

   Mit Hilfe dieser Funktion kann ein Ausschnitt aus dem momentan dargestellten Zeichenbereich

   bestimmt werden, der dann anschließend im ganzen Zeichenfenster, entsprechend in der Größe

   und in der Position angepaßt, angezeigt wird. Wenn die Zoom-Funktion während der Funktions-

   ausführung eines Zeichenwerkzeugs aufgerufen wird, findet eine Unterbrechung der Ausführung

   statt. Nach Beendigung des Zoom-Vorgangs steht die Zeichenfunktion wieder zur Verfügung,

   als wäre sie neu gestartet worden.

   Nach Anwahl der Zoom-Funktion werden Sie in der Statuszeile aufgefordert, den Mittelpunkt des

   Zoom-Fensters einzugeben. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger, der nun als Lupe dargestellt

   wird, auf die Stelle der Zeichnung, die später in der Mitte des Zeichenfensters erscheinen soll.

   Klicken Sie diesen Punkt mit der linken Maustaste an. Daraufhin erscheint ein rechteckiger

   Rahmen, der mit der Maus in seiner Größe beliebig verändert werden kann. Durch das Anklicken

   eines weiteren Punktes wird eine Ecke des Rahmens und damit der Ausschnitt festgelegt, der

   anschließend das ganze Zeichenfenster ausfüllt. Die Zoom-Funktion ist damit automatisch

   beendet.

   Während der Ausführungszeit sind die meisten anderen Funktionen gesperrt. Die Positions- und

   Zoomschieber stehen allerdings weiterhin zur Verfügung, um alle Bereiche der Zeichnung zu

   erreichen.

Hinweis:

   In der Anwendung erweist sich Zoom in Fenster besonders in Kombination mit der Funktion

   Zoom alles als praktisch: Nach Aufruf von Zoom alles ist mit Zoom in Fenster jeder Punkt in der

   Zeichnung mit einem Ausschnitt leicht auswählbar.


   Fadenkreuz

   Die Funktion Fadenkreuz ist über die Menügruppe Hilfen oder die obere Schalterleiste zu

   erreichen. Sie gehört zu den wenigen Funktionen, die jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden

   können und nie gesperrt sind.

   Im eingeschalteten Zustand, der durch einen Haken vor dem entsprechenden Menüpunkt und

   den niedergedrückten Schalter in der oberen Schalterleiste gekennzeichnet wird, stellt DIG-CAD

   zusätzlich zum aktuellen Mauszeiger ein Fadenkreuz dar, sobald sich dieser im Zeichenfenster

   befindet.

   Diese Funktion kann für die Eingabe von Punkten hilfreich sein. Beispielsweise springt das Faden-

   kreuz bei eingeschaltetem Raster von einem Rasterpunkt zum nächsten, wenn der Mauszeiger

   bewegt wird. Es ist also jederzeit erkennbar, welcher Ort bei einer Punkteingabe ausgewählt

   würde.

   Ebenfalls kann anhand der Fadenkreuzlinien die relative Lage zu anderen Punkten in der x- und

   y-Position abgeschätzt werden. Bedenken Sie jedoch, daß die relativen Positionen nie genauer

   als mit der aktuellen Bildschirmauflösung erkennbar sind. Für exakte Eingaben muß die

   Punkteingabe benutzt werden.

   Eher nachteilhaft kann sich die Funktion auswirken, wenn ein Rechteck oder waagerechte und

   horizontale Linien gezeichnet werden sollen, weil sich das Fadenkreuz dann mit den Linien

   während des Zeichnens überlagert. Sofern es nicht nötig ist, sollte es abgeschaltet bleiben.

   Eine andere Hilfe bietet die Einblendung eines Rasters.


   Raster

   Die Funktion Raster ist über die Menügruppe Hilfen oder die obere Schalterleiste zu erreichen.

   Sie gehört zu den wenigen Funktionen, die jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden können und

   nie gesperrt sind.

   Im eingeschalteten Zustand, der durch einen Haken vor dem entsprechenden Menüpunkt und

   den niedergedrückten Schalter in der oberen Schalterleiste gekennzeichnet wird, stellt DIG-CAD

   im Zeichenfenster zusätzlich Rasterpunkte dar. Sie sind intern nicht abgespeichert, gehören

   also nicht zur Zeichnung, sondern sollen nur eine Eingabehilfe sein. Die Abstände in x- und

   y-Richtung zwischen den Rasterpunkten werden durch den Menüpunkt Rastereinstellung fest-

   gelegt. Weitere Informationen, insbesondere im Zusammenhang mit der Zoomeinstellung, sind

   dort vorhanden.

   Mit Hilfe des Rasters ist es z.B. sehr einfach, gleichmäßige Abstände zwischen Punkten und

   Elementen einzuhalten oder Parallelen in horizontaler und vertikaler Richtung zu zeichnen.

   Jede Art von Punkteingabe, die über die linke Maustaste erfolgt, wird immer auf einen Raster-

   punkt, der der Mauszeigerposition am nächsten ist, fixiert. Durch ein eventuell eingeschaltetes

   Fadenkreuz wird dieser Rasterpunkt immer angezeigt.

   Eingaben über die rechte Maustaste mit Punktidentifikation bleiben vom Raster unbeeinflußt.

   Für die Selektion von Elementen ist das Raster ungünstig, weil die Elemente, die durch An-

   klicken ausgewählt werden müssen, durchaus zwischen den Rasterpunkten liegen können und

   somit nicht erreichbar sind. Sofern die obigen Vorteile nicht genutzt werden, sollte das Raster

   ausgeschaltet bleiben.


   Rückgängig

   Die Funktion Rückgängig ist über die Menügruppe Zeichnen oder die obere Schalterleiste zu

   erreichen. Eine Benutzung des Tastenkürzels Alt+Rück ist ebenfalls möglich.

   Sie gehört zu den wenigen Funktionen, die jederzeit aktivierbar und nie gesperrt sind.

   Die Aufgaben dieser Funktion sind vielfältig und besitzen unterschiedliche Prioritäten. Welche

   Aktion durchgeführt wird, richtet sich nach dem Zustand, in dem sich DIG-CAD gerade befindet.

   Bitte beachten Sie, daß Rückgängig immer nur höchstens einen der folgenden Punkte ausführt.

   Die Aufgaben sind mit fallender Priorität aufgelistet.

      · Wenn die Funktion Zoom in Fenster angewählt und noch nicht beendet wurde, d.h. das Zoom-

        fenster ist noch nicht vollständig definiert worden, so kann durch Rückgängig ein Abbruch er-

        zwungen werden.

      · Sofern die Funktion neuer Nullpunkt aktiviert wurde, kann die Eingabe unterbrochen werden.

      · Die Selektion oder Mehrfachselektion von Elementen wird durch Rückgängig beendet

        bzw. unterbrochen.

      · Wenn ein Editierfeld in der Datenausgabe des Zeichenfensters aktiviert ist, wird die Eingabe

        geschlossen, ohne daß eine Datenübernahme stattfindet.

      · Ist eine Zeichenfunktion aus der Werkzeugpalette ausgewählt und begonnen worden, d.h.

        es wurde versucht, einen Punkt im Zeichenfenster einzugeben, ein Element auszuwählen

        oder eine Funktion im Eingabefeld für Punkte aufzurufen, und ist der Zeichenvorgang noch

        nicht abgeschlossen, so kann dieser durch Rückgängig unterbrochen werden. Hierdurch ge-

        langt man in den gleichen Zustand wie nach der Anwahl der Zeichenfunktion.

      · Wenn alle obigen Zustände nicht zutreffen, wird die Aufgabe niedrigster Priorität ausgeführt.

        Diese besteht darin, das zuletzt gelöschte Element wieder herzustellen. Weiter zuvor

        gelöschte Elemente sind dagegen nicht mehr zu retten. Von dieser Restaurierung sind

        Elemente, die durch die Funktion Selektion löschen vernichtet wurden, ebenfalls ausge-

        schlossen. Haben noch keine Elementlöschungen stattgefunden oder ist das zuletzt

        Gelöschte bereits wiederhergestellt worden, bleibt die Funktion Rückgängig bedeutungslos.

Hinweis:

   Bitte beachten Sie, daß Funktionen wie Trennen, Trimmen, Verschieben, Kopieren, Skalieren

   oder Rückgängig selbst nicht rückgängig gemacht werden können.


   Selektion

   Die Funktion Selektion ist über die Menügruppe Ändern oder die obere Schalterleiste zu

   erreichen. Das Tastenkürzel Strg+S erfüllt diesen Zweck ebenfalls.

   Unter dem Begriff Selektion ist eine Auswahl von Elementen zu verstehen. Der Sinn und Zweck

   solcher Selektionen besteht darin, daß sich bestimmte Funktionen nicht nur auf einzelne Elemente,

   sondern auf viele beziehen können. Es wäre beispielsweise sehr umständlich, wenn eine Schraube,

   die um einen gewissen Winkel verdreht an einer anderen Stelle der Zeichnung noch einmal ge-

   braucht wird, Linie für Linie kopiert und gedreht werden müßte. Stattdessen kann sie selektiert und

   in zwei Funktionsschritten komplett kopiert und gedreht werden.

   Eine Selektion erfüllt also nur dann einen Sinn, wenn irgendeine Funktion auf sie angewandt wird.

   Ansonsten ist sie für die Zeichnung bedeutungslos und wird beim Abspeichern auch nicht

   vermerkt.

   Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Selektionen vorzunehmen. Die hier beschriebene Funktion

   läßt die Selektion von einzelnen Elementen zu. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger einfach auf

   das entsprechende Element und klicken es mit der linken Maustaste an. Sie werden beobachten

   können, wie sich das ausgewählte Element grün färbt und fein gepunktet gezeichnet wird.

   An dieser Darstellung ist immer sofort erkennbar, ob ein Element selektiert ist. Eine Aus-

   nahme bilden Texte: Sie werden lediglich grün eingefärbt, aber erhalten keine Punktierung.

   Ein erneutes Anklicken desselben Elements führt dazu, daß die Selektion wieder aufgehoben wird.

   Das Element erhält in der Darstellung seine alten Attribute wie Linientyp und -farbe zurück.

   Aus einer bestehenden Selektion können also auch wieder Elemente ausgeschlossen werden.

   Daß die Funktion Selektion aktiviert ist, können Sie an der eingedrückten Schalterstellung in

   der oberen Schalterleiste, an der Statuszeile und an dem Mauszeigersymbol, sofern es sich

   im Zeichenfenster befindet, erkennen. Die Funktion bleibt solange aktiv, bis der Schalter erneut

   gedrückt oder Rückgängig gewählt wird. Während dieser Zeit sind die meisten anderen Funktionen

   gesperrt. Die Positions- und Zoomschieber stehen weiterhin zur Verfügung, um alle Bereiche der

   Zeichnung zu erreichen.

Hinweis:

   Ein erneutes Einschalten der Funktion Selektion hebt die bis dahin eventuell bereits existierende

   Selektion nicht auf. Anstatt nun alle selektierten Elemente einzeln anzuklicken, um sie aus der

   Selektion auszuschließen und dann die erneute Auswahl zu treffen, kann besser vorher mit der

   Funktion Selektion aufheben eine bestehende Selektion aufgehoben werden.


   Mehrfachselektion

   Die Funktion Mehrfachselektion ist über die Menügruppe Ändern oder die obere Schalterleiste

   zu erreichen.

   Sinn, Zweck und Darstellung einer Selektion sind bei der Erklärung der Funktion Selektion

   beschrieben.

   Die Mehrfachselektion stellt neben der Selektion eine weitere Möglichkeit dar, Elemente zu

   selektieren. Diese Funktion ist besonders dann vorteilhaft einzusetzen, wenn die zu selektierenden

   Elemente durch ein Rechteck einzuschließen sind. Liegen sie dagegen einzeln zwischen anderen

   nicht zu selektierenden Elementen verstreut, so kann die Funktion Selektion zu einem schnelleren

   Ergebnis führen.

   Nach Aktivierung der Mehrfachselektion fordert Sie die Statuszeile auf, den ersten Eckpunkt

   des Auswahlbereichs einzugeben. Klicken Sie diesen Punkt mit der linken Maustaste an und

   geben Sie die gegenüberliegende Ecke des rechteckförmigen Auswahlbereichs auf die gleiche

   Art und Weise ein. Selbstverständlich dürfen zwischendurch Positions- und Zoomschieber

   betätigt werden. Der Auswahlbereich wird während der Eingabe der zweiten Ecke durch ein

   Rechteck gekennzeichnet. Alle Elemente, die vollständig in ihm liegen, werden selektiert, alle

   anderen nicht oder, falls sie vorher bereits selektiert waren, deren Selektion aufgehoben.

   Die Aktivierung der Mehrfachselektion ist an der eingedrückten Schalterstellung in der oberen

   Schalterleiste, an der Statuszeile und an dem Mauszeigersymbol, sofern es sich im Zeichen-

   fenster befindet, zu erkennen. Während dieser Zeit sind die meisten anderen Funktionen gesperrt.

   Nach Eingabe des Auswahlbereichs wird die Funktion automatisch beendet. Ein vorzeitiger

   Abbruch ist durch Rückgängig möglich.

Hinweis:

   Falls einige Elemente außerhalb des Auswahlbereichs noch zur Selektion dazugehören sollen

   oder einige Elemente innerhalb nicht selektiert werden sollen, kann mit der Funktion Selektion

   eine Nachbearbeitung durch Selektieren und Aufheben erfolgen.


   Selektion aufheben

   Die Funktion Selektion aufheben ist über die Menügruppe Ändern oder die

   obere Schalterleiste zu erreichen.

   Falls eine Selektion besteht, wird sie durch diese Funktion aufgehoben.

   Sinn, Zweck und Darstellung einer Selektion sind bei der Erklärung der Funktion Selektion

   beschrieben.


Elementauswahl

   Wenn sich der Mauszeiger innerhalb des Zeichenfensters befindet, wird er als Kreuz dargestellt.

   Mögliche Eingaben bestehen hier aus der numerischen Eingabe, dem Betätigen der linken oder

   der rechten Maustaste. Sinn und Zweck einer solchen Eingabe ist entweder ein bereits einge-

   gebenes Element auszuwählen oder einen Punkt einzugeben. Im folgenden soll der erstere Fall

   betrachtet werden.

   Mit der linken Maustaste kann an jedem Ort innerhalb des Zeichenfensters eine Elementauswahl

   erfolgen, sofern sich dort ein Element befindet, das die aktuelle Funktion von DIG-CAD erwartet.

   Wenn beispielsweise ein Zeichenelement ausgewählt wird, an das eine Tangente angelegt werden

   soll, kann es sich um keine Linie oder etwa einen Text handeln. Ein solcher Mausklick bleibt

   wirkungslos und muß wiederholt oder abgebrochen werden.

   Wenn die Ausgabe von Hilfspunkten eingeschaltet ist, wird bei einer erfolgreichen Elementaus-

   wahl an der Anklickposition ein grauer Stern eingeblendet. Er dient neben der Statuszeile nur als

   zusätzliche Hilfe, die über den Auswahlerfolg informiert. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, daß

   auch die Zeichenfunktion etwas mit der Elementauswahl anfangen kann.

   Die Benutzung des Rasters ist bei der Elementauswahl hinderlich, weil hierdurch die möglichen

   Orte absichtlich eingeschränkt und die Elemente eventuell nicht getroffen werden können.

   Ebenfalls ungeeignet ist die Benutzung der rechten Maustaste, weil sie nur auf identifizierbare

   Punkte angewandt werden kann.

   Für die Auswahl benutzt DIG-CAD einen einstellbaren Fangbereich. Der Mausklick kann also in der

   Nähe eines Elements erfolgen. Sofern der Abstand innerhalb des Fangbereichs liegt, wird das

   Element identifiziert und ausgewählt.

   Im folgenden werden die Bereiche der verschiedenen Zeichenelemente, die zu einer Identifizie-

   rung führen, aufgezählt.

         Linie:	gesamte Linienstrecke

         Freihandlinie, Polygon:	alle Linienstrecken

         Rechteck:	alle vier Linienstrecken

         Kreis:	Mittelpunkt und gesamter Kreisbogen

         Kreisbogen:	Mittelpunkt und Kreisbogen zwischen den Randpunkten

         Ellipse:	Mittelpunkt und gesamter Ellipsenbogen

         Ellipsenbogen:	Mittelpunkt und Ellipsenbogen zwischen beiden Randpunkten

         Text:	gesamtes Textfeld

         Schraffur:  	alle Linienstrecken des randbildenden geschlossenen Polygons

         Pfeil:	Pfeilspitzenpunkt

         Bemaßung:	Maßlinie oder -bogen und Maßhilfslinien


Punkteingabe

   Wenn sich der Mauszeiger innerhalb des Zeichenfensters befindet, wird er als Kreuz dargestellt.

   Mögliche Eingaben bestehen hier aus der numerischen Eingabe, dem Betätigen der linken oder

   der rechten Maustaste. Sinn und Zweck einer solchen Eingabe ist entweder ein bereits einge-

   gebenes Element auszuwählen oder einen Punkt einzugeben. Im folgenden soll der letztere Fall

   betrachtet werden.

   Dabei muß zwischen der linken und der rechten Maustaste unterschieden werden!

   Linke Maustaste:

      Mit der linken Maustaste kann an jedem Ort innerhalb des Zeichenfensters eine Punkteingabe

      erfolgen, sofern es die aktuelle Funktion von DIG-CAD erwartet. Einzige Ausnahme ist die

      Benutzung des Rasters, wodurch die möglichen Orte absichtlich eingeschränkt werden.

      Die Genauigkeit der Positionierung hängt von dem Vergrößerungsfaktor (Zoom-Faktor) und der

      Grafikauflösung ab.

   Rechte Maustaste:

      Mit der rechten Maustaste kann nur an bestimmten Punkten bereits bestehender Elemente

      eine Punkteingabe erfolgen. Mit Hilfe dieser Punktidentifizierung ist es beispielsweise möglich,

      eine Linie an das Ende einer bereits bestehenden Linie anzuhängen. Weil man diese bestimmte

      Position mit der Maus niemals ganz genau treffen würde, wird ein einstellbarer Fangbereich

      verwendet. Der Mausklick kann also in der Nähe eines solchen Punktes erfolgen. Sofern der

      Abstand innerhalb des Fangbereichs liegt, wird der Punkt identifiziert und eingegeben.

      Im folgenden werden die identifizierbaren Punkte der verschiedenen Zeichenelemente

      aufgeführt.

         Linie:	Anfangs- und Endpunkt

         Freihandlinie, Polygon:	Anfangs-, Endpunkt und alle Stützpunkte

         Rechteck:	alle Eckpunkte

         Kreis:	Mittelpunkt

         Kreisbogen:	Mittelpunkt und beide Randpunkte

         Ellipse:	Mittelpunkt

         Ellipsenbogen:	Mittelpunkt und beide Randpunkte

         Text	Bezugspunkt

         Schraffur:  	alle Stützpunkte des randbildenden geschlossenen Polygons

         Pfeil:	Pfeilspitzenpunkt

         Bemaßung:	Maßpunkte und Endpunkte der Maßlinie oder des Maßbogens

   Neben diesen zwei Möglichkeiten der einfachen Punkteingabe existiert eine weitere erheblich

   leistungsfähigere Methode, die mit Hilfe des Eingabefeldes für Punkte benutzt wird.


Eingabefeld für Punkte

   Das Eingabefeld für Punkte ist in einem verschiebbaren Fenster mit dem Titel Punkte am

   rechten Bildschirmrand untergebracht. Es umfaßt alle wichtigen Möglichkeiten, die für die Eingabe

   von Punkten in einer Zeichnung erforderlich sind. Sie können ebenfalls über die Menügruppe

   Zeichnen/Punkteingabe ausgewählt werden.

   In den meisten Fällen reicht die Punkteingabe mit Hilfe des einfachen Mausklicks aus.

   Wenn aber für Zeichenfunktionen Punkte benutzt werden müssen, die u.U. in komplizierten

   Verhältnissen mit in der Zeichnung bereits vorhandenen Elementen und Punkten zusammen-

   hängen, ist der Einsatz des Eingabefeldes für Punkte unumgänglich.

   Beispielsweise möchten Sie eine Linie im Schnittpunkt einer Ellipse mit einem Kreisbogen begin-

   nen lassen. Statt mit der Maus ungefähr dort hinzuklicken, wo sie den Schnittpunkt vermuten,

   wird die Anfangspunkteingabe für die einzugebende Linie mit Hilfe der Schnittpunkteingabe ganz

   exakt erledigt.

   Die Funktionen des Punkteingabefeldes sind nicht verschachtelt anwendbar. Z.B. kann der

   Punkt, der zur Bestimmung eines Lotfußpunktes eingegeben werden muß, nicht nochmals durch

   die Schnittpunktfunktion ermittelt werden. In solchen Fällen kann der Anfangs- oder Endpunkt

   einer Linie, die später wieder gelöscht wird, als Hilfspunkt dienen.

   Das Fenster des Punkteingabefeldes kann in den Bereich des Zeichenfensters geschoben

   werden, um bei häufiger Punkteingabe nur kurze Mauswege zurücklegen zu müssen.

   Die Punkteingaben sind erst nach Öffnung des Zeichenfensters aktivierbar und dann auch nur,

   wenn die gerade aktive Zeichenfunktion eine Punkteingabe verlangt.

   Wenn die Ausgabe von Hilfspunkten eingeschaltet ist, wird bei einer erfolgreichen Punkteingabe

   an der betreffenden Stelle ein roter Ring eingeblendet. Er dient neben der Statuszeile nur als

   zusätzliche Hilfe, die über den Erfolg der erweiterten Punkteingabe informiert. Dies bedeutet

   aber nicht unbedingt, daß auch die Zeichenfunktion etwas mit der Eingabe anfangen kann.

   Folgende Möglichkeiten zur Punkteingabe stehen zur Verfügung:

      · Rel. Koordinaten

      · Zentrum

      · Quadrantenpunkt

      · Schnittpunkt

      · Mitte

      · Lotfußpunkt

      · Tangentenpunkt

      · Kombinationspunkt


Punkteingabe: Koordinaten

   Punkteingabe: Relative Koordinaten

   Diese Punkteingabefunktion ist über die Menügruppe Zeichnen/Punkteingabe oder das

   Eingabefeld für Punkte zu erreichen.

   Sie dient zur Eingabe von Koordinatenpunkten. Nicht immer lassen sich einzugebende Punkte

   auf bereits gezeichnete Elemente beziehen oder mit der Maus einfach festlegen. Letzteres ist

   auch nur so genau vorzunehmen, wie es die aktuelle Grafikauflösung zuläßt. Für genaue Eingaben

   ist die Angabe von Koordinaten die bessere Methode. In der Regel sind hierfür die komplexen

   numerischen Eingabemöglichkeiten in der Datenausgabe des Zeichenfensters ausreichend.

   Wenn aber eine Punkteingabe bezüglich eines bestimmten Punkts notwendig wird, stellt diese

   numerische Punkteingabefunktion die Lösung dar.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, einen Bezugspunkt einzugeben, auf den gegebenenfalls

       im nächsten Ausführungsschritt zurückgegriffen werden kann. Falls er für Sie keine Bedeutung

       haben wird, klicken Sie mit der Maus einfach irgendwo in das Zeichenfenster.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird die Dialogbox Koordinateneingabe geöffnet. Mit ihrer Hilfe

       kann der einzugebende Punkt entweder durch absolute Koordinaten oder durch relative Koordi-

       naten, die sich auf den zuvor definierten Bezugspunkt beziehen, festgelegt werden.

   3. Ist die Eingabe in der Dialogbox Koordinateneingabe durch die Schaltfläche Ok abgeschlossen

       und wird der Koordinatenpunkt von der aktuellen Zeichenfunktion akzeptiert, kann mit deren

       nächsten Ausführungsschritt fortgefahren werden. Im Falle eines Abbruchs wird die Dialogbox

       ebenfalls geschlossen und es kann nochmals die Eingabe eines Bezugspunkts erfolgen

       (Ausführungsschritt 1).


Dialogbox: Koordinateneingabe

   Die Dialogbox Koordinateneingabe wird während der Ausführung der Punkteingabe durch

   Koordinaten geöffnet.

   Diese Dialogbox dient zur Festlegung der Punktposition mit Hilfe von absoluten oder relativen

   Koordinaten. Die absoluten Koordinaten X und Y beziehen sich auf das allgemein verwendete

   kartesische Koordinatensystem. Die relativen Koordinaten dX und dY oder R und W beziehen sich

   auf den in der Funktionsausführung zuvor eingegebenen Punkt. Alle Ein- und Ausgaben besitzen

   die für die aktuelle Zeichnung gewählte Einheit mit Ausnahme des Winkels W, der in Grad ange-

   geben wird.

   Die Statuszeile fordert Sie zur Koordinateneingabe auf.

   Eingabemöglichkeiten:

      X, Y:                 Eingabefelder für die absoluten Koordinaten. Sie sind mit den Koordinaten des

                              Bezugspunkts vorbelegt. Änderungen beeinflussen die übrigen Eingabefelder,

                              so daß alle ausgegebenen Zahlenwerte konsistent sind. Diese Eingabemöglich-

                              keit eignet sich z.B. für Neueingaben.

      Bezugspunkt:   Ausgabe der kartesischen Koordinaten des Bezugspunkts, der in der Funktions-

                              ausführung zuvor mit der Maus eingegeben wurde. Auf ihn beziehen sich die

                              im folgenden beschriebenen Koordinaten. Er kann durch eine nochmalige Maus-

                              eingabe geändert werden, indem die Dialogbox mit der Schaltfläche Abbrechen

                              geschlossen wird.

      dX, dY:             Eingabefelder für die relativen kartesischen Koordinaten. Sie beziehen sich auf

                              den Bezugspunkt und sind mit Null vorbelegt. Änderungen beeinflussen die

                              übrigen Eingabefelder, so daß alle ausgegebenen Zahlenwerte konsistent bleiben.

                              Diese Eingabemöglichkeit eignet sich z.B. zur Einhaltung von bestimmten

                              horizontalen und vertikalen Abständen.

      R, W:                Eingabefelder für die relativen Polarkoordinaten. R ist der Radius und W der in

                              Grad angegebene Winkel. Sie beziehen sich auf den Bezugspunkt und sind mit

                              Null vorbelegt. Änderungen beeinflussen die übrigen Eingabefelder, so daß alle

                              ausgegebenen Zahlenwerte konsistent bleiben. Diese Eingabemöglichkeit eignet

                              sich z.B. zur Einhaltung von radialen und winkelabhängigen Abständen.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für gültig. Die Dialogbox wird geschlossen. Damit ist die

                              Position des Koordinatenpunkts in der Zeichnung festgelegt.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen, so daß erneut

                              ein Bezugspunkt eingegeben oder die Punkteingabefunktion insgesamt abgebro-

                              chen werden kann.


   Punkteingabe: Zentrum

   Diese Punkteingabefunktion ist über die Menügruppe Zeichnen/Punkteingabe oder das

   Eingabefeld für Punkte zu erreichen.

   Sie dient zur Eingabe des Zentrums eines Bogenelements. Sofern ein Bogenelement vereinzelt

   liegt, kann das Zentrum einfacher über eine Punktidentifizierung ermittelt werden. Wenn aber viele

   Bögen eng beieinander liegen, kann die Ermittlung leichter auf folgende Weise geschehen:

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Bogenelement auszuwählen, dessen Zentrum

       bestimmt werden soll. Bei diesem Bogenelement kann es sich um einen Kreis, einen Kreis-

       bogen oder eine Ellipse handeln.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl ist das Zentrum definiert. Wenn dieser Mittelpunkt von der

       aktuellen Zeichenfunktion akzeptiert wird, kann mit deren nächsten Ausführungsschritt fortge-

       fahren werden.


   Punkteingabe: Quadrantenpunkt

   Diese Punkteingabefunktion ist über die Menügruppe Zeichnen/Punkteingabe oder das

   Eingabefeld für Punkte zu erreichen.

   Sie dient zur Eingabe von Quadrantenpunkten eines Bogenelements. Bei Kreisen und Kreis-

   bögen sind dies die extremen Randpunkte rechts, oben, links und unten auf der Kreislinie.

   Bei Ellipsen, die aus der Hauptrichtung gedreht wurden, sind sie ebenfalls mitgedreht. Sie liegen

   in den Schnittpunkten der Hauptachsen mit der Ellipsenlinie.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Bogenelement auszuwählen, dessen Quadranten-

       punkt bestimmt werden soll. Bei diesem Bogenelement kann es sich um einen Kreis, einen

       Kreisbogen oder eine Ellipse handeln. Welcher Quadrantenpunkt bestimmt wird, hängt von

       dem Auswahlort ab.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl ist der Quadrantenpunkt definiert. Wenn dieser von der

       aktuellen Zeichenfunktion akzeptiert wird, kann mit deren nächsten Ausführungsschritt fortge-

       fahren werden.


   Punkteingabe: Schnittpunkt

   Diese Punkteingabefunktion ist über die Menügruppe Zeichnen/Punkteingabe oder das

   Eingabefeld für Punkte zu erreichen.

   Sie dient zur Eingabe des Schnittpunkts zweier Elemente.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das erste Schnittelement auszuwählen.

       Bei diesem Schnittelement kann es sich um eine Linie, einen Polygonabschnitt, einen Kreis,

       einen Kreisbogen, eine Ellipse oder einen Ellipsenbogen handeln.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, das zweite Schnittelement

       auszuwählen. Auch hierfür sind die oben bereits aufgeführten Elemente erlaubt.

   3. Mit dieser Elementauswahl ist der Schnittpunkt definiert. Wenn dieser von der aktuellen

       Zeichenfunktion akzeptiert wird, kann mit deren nächsten Ausführungsschritt fortgefahren

       werden.


   Punkteingabe: Mitte

   Diese Punkteingabefunktion ist über die Menügruppe Zeichnen/Punkteingabe oder das

   Eingabefeld für Punkte zu erreichen.

   Sie dient zur Eingabe des Mittelpunktes auf einer Verbindungsgeraden zwischen zwei Punkten.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Punkt einzugeben, von dem die Verbindungs-

       gerade aus konstruiert wird.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den zweiten Punkt der

       Verbindungsgeraden einzugeben.

   3. Mit dieser Punkteingabe ist der Mittelpunkt auf der Verbindungsgeraden definiert. Wenn dieser

       von der aktuellen Zeichenfunktion akzeptiert wird, kann mit deren nächsten Ausführungsschritt

       fortgefahren werden.


   Punkteingabe: Lotfußpunkt

   Diese Punkteingabefunktion ist über die Menügruppe Zeichnen/Punkteingabe oder das

   Eingabefeld für Punkte zu erreichen.

   Sie dient zur Eingabe des Lotfußpunkts auf einem Linienelement bezüglich eines anderen

   Punkts.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Linienelement auszuwählen, auf das ein Lot gefällt

       werden soll. Bei diesem Linienelement kann es sich um eine Linie oder einen Polygonab-

       schnitt handeln.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den Punkt einzugeben,

       von dem aus ein Lot auf das zuvor ausgewählte Element gefällt werden soll. Der so gebildete

       Schnittpunkt ist der Lotfußpunkt.

   3. Mit dieser Punkteingabe ist der Lotfußpunkt definiert. Wenn dieser von der aktuellen

       Zeichenfunktion akzeptiert wird, kann mit deren nächsten Ausführungsschritt fortgefahren

       werden.


   Punkteingabe: Tangentenpunkt

   Diese Punkteingabefunktion ist über die Menügruppe Zeichnen/Punkteingabe oder das

   Eingabefeld für Punkte zu erreichen.

   Sie dient zur Eingabe des Tangentenpunkts auf einem Bogenelement bezüglich eines anderen

   Punkts (Bezugspunkt).

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Bezugspunkt einzugeben, von dem aus die Tangente

       an ein Bogenelement angelegt wird.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe fordert Sie die Statuszeile dazu auf, das Berührelement auszu-

       wählen, an das die Tangente angelegt wird. Bei diesem Bogenelement kann es sich um einen

       Kreis oder einen Kreisbogen handeln.

   3. Mit dieser Elementauswahl ist der Tangentenpunkt definiert. Wenn dieser von der aktuellen

       Zeichenfunktion akzeptiert wird, kann mit deren nächsten Ausführungsschritt fortgefahren

       werden.


   Punkteingabe: Kombinationspunkt

   Diese Punkteingabefunktion ist über die Menügruppe Zeichnen/Punkteingabe oder das

   Eingabefeld für Punkte zu erreichen.

   Sie dient zur Eingabe des Kombinationspunkts zweier anderer Punkte. Zur Bildung des

   Kombinationspunkts wird die x-Koordinate des ersten Punkts und die y-Koordinate des

   zweiten Punkts verwendet.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Punkt einzugeben, von dem die x-Koordinate

       zur Bildung des Kombinationspunkts verwendet wird.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den zweiten Punkt einzu-

       geben, von dem die y-Koordinate verwendet wird.

   3. Mit dieser Punkteingabe ist der Kombinationspunkt definiert. Wenn dieser von der aktuellen

       Zeichenfunktion akzeptiert wird, kann mit deren nächsten Ausführungsschritt fortgefahren

       werden.


Werkzeugpalette

   Die Werkzeugpalette von DIG-CAD ist in einem verschiebbaren Fenster mit dem Titel Werk-

   zeuge am rechten Bildschirmrand untergebracht. Sie umfaßt alle wichtigen Zeichenfunktionen,

   die für die Erstellung einer Zeichnung erforderlich sind. Sie können ebenfalls über die Menügruppe

   Zeichnen ausgewählt werden. Der Zweck der Werzeugpalette ist jedoch, daß die Anwahl der

   gewünschten Funktion über die Schaltflächen und deren Symbolik schneller und übersichtlicher

   zu bewerkstelligen ist. Außerdem kann das Fenster in den Bereich des Zeichenfensters ge-

   schoben werden, so daß bei häufigem Funktionswechsel nur kurze Mauswege zurückzulegen

   sind.

   Die Werkzeuge sind erst nach Öffnung des Zeichenfensters aktivierbar.

   Das Werkzeugfenster kann logisch in vier Bereiche aufgeteilt werden:

   1. Die 16 kleinen Schaltflächen in den zwei linken Spalten halten die Werkzeuggruppen bereit,

       die z.B. für die Erzeugung von Linien, Kreisbögen oder Ellipsen notwendig sind. Sie werden

       Werkzeuggruppen genannt, weil jede wiederum verschiedene Möglichkeiten zur Eingabe des

       entsprechenden Elements anbietet.

       Wenn Sie z.B. einen Kreis zeichnen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Schalt-

       fläche mit dem Kreissymbol und klicken es mit der linken Maustaste an.

   2. Die 16 kleinen Schaltflächen in den zwei rechten Spalten enthalten die jeweils zu der akti-

       vierten Werkzeuggruppe gehörigen Werkzeugfunktionen. Je nach Funktionsvielfalt sind die

       Schaltflächen mehr oder weniger aufgefüllt. Wenn die Werkzeuggruppe gewechselt wird,

       findet ebenfalls ein Austausch der Werkzeugfunktionen statt, so daß immer nur thematisch

       verwandte Zeichenfunktionen eingeblendet sind. Das verbessert die Übersicht und erleichtert

       die Auswahl.

       Wurde die Werkzeuggruppe Kreis gewählt und möchten Sie ihn z.B. tangential an eine Linie

       anlegen, so ziehen Sie den Mauszeiger auf das Symbol mit dem Kreis an der Tangente und

       klicken die Schaltfläche mit der linken Maustaste an.

   3. Die linke untere etwas größere Schaltfläche enthält vier Symbole für verschiedene Linien-

       typen. Ein Linientyp wird einfach durch Anklicken mit der linken Maustaste ausgesucht.

   4. Die rechte untere etwas größere Schaltfläche enthält vier Symbole für verschiedene Linien-

       breiten. Eine Linienbreite wird einfach durch Anklicken mit der linken Maustaste festgelegt.

       Die damit tatsächlich gewählte Breite wird in der Dialogbox Linienbreiten definiert.

   Die jeweils aktivierte Werkzeuggruppe und -funktion sind an den eingedrückten Schalterstellungen

   und an den Meldungen in der Statuszeile zu erkennen. Folgende Werkzeuggruppen und Linien-

   attribute stehen zur Verfügung:

   Werkzeuggruppen

      · Freihand	   · Edit

      · Linie (voreingestellt)	   · Selektionsbearbeitung

      · Polygon	   · Schraffur

      · Rechteck	   · Pfeil

      · Kreis	   · Bemaßung

      · Kreisbogen	   · Symbol zeichnen

      · Ellipse	   · Messen/Erfragen

      · Text

   Linienattribute

      · Linientyp

      · Linienbreite


   Freihand

   Die Werkzeuggruppe Freihand ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Wenn für ganz spezielle Kurvenlinien keine geeigneten Werkzeugfunktionen zur Verfügung stehen,

   ist es möglich, diese mit der Funktion Freies Handzeichnen zu erzeugen. Solche Kurvenverläufe

   bestehen aus Polygonen mit einer Vielzahl von Zwischenpunkten. Freihand kann z.B. zum

   Zeichnen von Bruchkanten benutzt werden.

   Bei der Eingabe werden die aktuellen Attribute Farbe, Linientyp und Linienbreite übernommen.

   Verschiedene Werkzeugfunktionen stehen nicht zur Verfügung.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt der Kurve einzugeben. In der Daten-

       ausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Kurve mit der

       aktuellen Mauszeigerposition dynamisch mitgezeichnet. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe

       die relative Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Je langsamer der Mauszeiger bewegt

       wird, um so detailierter wird gezeichnet. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, nach Fertigstellung

       des gewünschten Kurvenverlaufs den Endpunkt einzugeben.

       Hinweis: Sollte die Kurve während des Zeichnens zu lang werden, wird sie von DIG-CAD auto-

       matisch beendet.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Kurvenlinie mit den aktuellen Attributen.


   Linie

   Die Werkzeuggruppe Linie ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Die Linie ist das grundlegendste Element überhaupt. Sie stellt die Verbindung zwischen einem

   Anfangs- und einem Endpunkt dar. Mehrere durch Linien verbundene Punkte stellen dagegen

   ein Polygon dar!

   Bei der Eingabe werden die aktuellen Attribute Farbe, Linientyp und Linienbreite übernommen.

   Folgende Werkzeugfunktionen stehen zur Eingabe einer Linie zur Verfügung:

      · Anfangs- und Endpunkt (voreingestellt)

      · Parallele

      · Lot zu einer Linie

      · Lot vom Lotfußpunkt einer Linie

      · tangential anlegen

      · Tangente

      · an zwei Kreisbögen tangential anlegen

      · Mittel- und Endpunkt

      · 45°-gerichtet


   Linie: Anfangs- und Endpunkt

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt der Linie einzugeben. In der Daten-

       ausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       Endpunkt der Linie einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Linie mit den aktuellen Attributen.


   Linie: Parallele

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Linie auszuwählen, zu der eine Parallele gezeichnet

       werden soll. Dabei kann es sich um eine einzelne Linie oder einen Polygonabschnitt handeln.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Linienauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den Anfangspunkt der

       Parallelen einzugeben. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe neben der aktuellen Mauszeiger-

       position den Abstand von der zuvor gewählten Linie ein.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Parallele zum

       Projektionspunkt der aktuellen Mauszeigerposition auf diese Parallele dynamisch mitgeführt.

       Die Datenausgabe zeigt die relative Position in Bezug auf den Anfangspunkt und die Länge

       der Parallele an. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Endpunkt der Linie einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint die Parallele mit den aktuellen Attributen.


   Linie: Lot zu einer Linie

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt einer Linie einzugeben, der später

       den Lotpunkt zu einer Linie darstellt. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle

       Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Element

       auszuwählen, auf welches das Lot gefällt werden soll. Dabei kann es sich um eine einzelne

       Linie oder einen Polygonabschnitt handeln.

   3. Nach erfolgter Linienauswahl erscheint das Lot mit den aktuellen Attributen.


   Linie: Lot vom Lotfußpunkt einer Linie

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Linie auszuwählen, die den Lotfußpunkt enthalten soll.

       Dabei kann es sich um eine einzelne Linie oder einen Polygonabschnitt handeln.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Linienauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den Lotfußpunkt selbst

       einzugeben. Die unabhängige Eingabe von Linie und Lotfußpunkt bietet den Vorteil der

       eindeutigen Auswahl einer Linie selbst dann, wenn sich der Lotfußpunkt auf einem Schnittpunkt

       zweier Linien befindet.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird vom gewählten Lotfußpunkt aus ein Lot auf der zuvor ausge-

       wählten Linie zum Projektionspunkt der aktuellen Mauszeigerposition auf dieses Lot dynamisch

       mitgeführt. Die Datenausgabe zeigt die relative Position in Bezug auf den Lotfußpunkt und die

       Länge des Lots an. Die Statuszeile fordert Sie nun dazu auf, den Endpunkt des Lots

       einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint das Lot mit den aktuellen Attributen.


   Linie: tangential anlegen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt einer Linie einzugeben, die später

       an einen Bogen tangential angelegt werden soll. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird

       die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Berühr-

       element auszuwählen, an welches die Linie tangential angelegt werden soll. Dabei kann es sich

       um einen Kreis, einen Kreisbogen, eine Ellipse oder einen Ellipsenbogen handeln.

       Gibt es mehr als eine Möglichkeit, eine Tangente anzulegen, wird diejenige ausgewählt, bei

       der der Tangentenpunkt dichter an der Mauszeigerposition liegt.

   3. Nach erfolgter Elementauswahl erscheint die Tangente mit den aktuellen Attributen.


   Linie: Tangente

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Element auszuwählen, das den Tangentenpunkt ent-

       halten soll. Dabei kann es sich um einen Kreis, einen Kreisbogen, eine Ellipse oder einen

       Ellipsenbogen handeln.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den Tangentenpunkt

       selbst einzugeben. Die unabhängige Eingabe von Bogenelement und Tangentenpunkt bietet den

       Vorteil der eindeutigen Auswahl eines Bogen selbst dann, wenn sich der Tangentenpunkt auf

       einem Schnittpunkt zweier Bögen befindet.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird vom gewählten Tangentenpunkt aus eine Linie tangential zum

       zuvor ausgewählten Bogenelement zum Projektionspunkt der aktuellen Mauszeigerposition auf

       diese Tangente dynamisch mitgeführt. Die Datenausgabe zeigt die relative Position in Bezug auf

       den Tangentenpunkt und die Länge der Tangente an. Die Statuszeile fordert Sie nun dazu auf,

       den Endpunkt der Tangente einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint die Tangente mit den aktuellen Attributen.


   Linie: an zwei Kreisbögen tangential anlegen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das erste Berührelement auszuwählen, an welches die

       Linie tangential angelegt werden soll. Dabei kann es sich um einen Kreis oder einen Kreis-

       bogen handeln. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition

       in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, das zweite Berührelement

       auszuwählen. Auch hier darf es sich nur um einen Kreis oder einen Kreisbogen handeln.

       Sind beim tangentialen Anlegen an die Berührelemente mehrere Möglichkeiten vorhanden,

       wird jeweils diejenige gewählt, bei der die Tangentenpunkte näher an den Orten liegen, wo die

       Berührelemente angeklickt wurden.

   3. Nach der letzten Elementauswahl erscheint die Tangente mit den aktuellen Attributen.


   Linie: Mittel- und Endpunkt

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Mittelpunkt der Linie einzugeben. In der Daten-

       ausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird symmetrisch durch den gewählten Mittelpunkt eine Linie zur

       aktuellen Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die

       relative Position in Bezug auf den Mittelpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       Endpunkt der Linie einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Linie mit den aktuellen Attributen.


   Linie: 45°-gerichtet

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Linie zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt der Linie auszuwählen.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird eine im 45°-Winkelraster nächstliegende Linie vom gewählten

       Anfangspunkt aus zum Projektionspunkt der aktuellen Mauszeigerposition auf die Linie dyna-

       misch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den

       Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Endpunkt der Linie einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Linie mit den aktuellen Attributen.


   Polygon

   Die Werkzeuggruppe Polygon ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Das Polygon besteht aus aneinander gehängten Linien, kann von DIG-CAD jedoch erheblich

   leichter verwaltet werden, als wenn die Linien einzeln gezeichnet sind. Ein anderer Vorteil besteht

   darin, daß das Polygon mit einem einzigen Mausklick selektierbar ist. Ein n-Eck kann auf diese

   Weise leicht editiert werden.

   Bei der Eingabe werden die aktuellen Attribute Farbe, Linientyp und Linienbreite übernommen.

   Verschiedene Werkzeugfunktionen stehen nicht zur Verfügung.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt des Polygons einzugeben. In der

       Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, einen

       weiteren Punkt des Polygons einzugeben. Dieses Eingabeverfahren wird solange fortgesetzt,

       bis der Endpunkt durch einen Doppelklick an der gleichen Position festgelegt ist.

   3. Nach Eingabe des Endpunktes erscheint die Polygonlinie mit den aktuellen Attributen.


   Rechteck

   Die Werkzeuggruppe Rechteck ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Das Rechteck ist eine Sonderform des Polygons mit vier Punkten. Weil es unter den n-Ecken

   am häufigsten benötigt wird, steht es als separate Werkzeuggruppe zur Verfügung. Die Linien

   des Rechtecks sind immer horizontal bzw. vertikal angeordnet.

   Bei der Eingabe werden die aktuellen Attribute Farbe, Linientyp und Linienbreite übernommen.

   Folgende Werkzeugfunktionen stehen zur Eingabe eines Rechtecks zur Verfügung:

      · zwei Eckpunkte (voreingestellt)

      · Mitte und Eckpunkt


   Rechteck: zwei Eckpunkte

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Rechteck zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Eckpunkt des Rechtecks einzugeben.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird zwischen dem gewählten ersten Eckpunkt und der aktuellen

       Mauszeigerposition ein Rechteck dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe

       neben der relativen Position in Bezug auf den ersten Eckpunkt Breite und Höhe des Rechtecks

       ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den zweiten Eckpunkt des Rechtecks einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint das Rechteck mit den aktuellen Attributen.


   Rechteck: Mitte und Eckpunkt

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Rechteck zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Mittelpunkt des Rechtecks einzugeben.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird um den gewählten Mittelpunkt bis zu der aktuellen

       Mauszeigerposition ein Rechteck dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe

       neben der relativen Position in Bezug auf den Mittelpunkt Breite und Höhe des Rechtecks ein.

       Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, einen Eckpunkt des Rechtecks einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint das Rechteck mit den aktuellen Attributen.


   Kreis

   Die Werkzeuggruppe Kreis ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Der Kreis ist eins der grundlegendsten Elemente, aus denen eine Zeichnung aufgebaut ist.

   Für die Darstellung auf dem Bildschirm und für den Ausdruck ist er aus einer Vielzahl von Linien

   zusammengesetzt. Alle Funktionen, die sich u.a. auf Kreise beziehen, gehen jedoch in ihren

   mathematischen Berechnungen von einem wirklichen Kreis aus! Der Mittelpunkt wird auf dem

   Bildschirm durch einen kleinen Punkt dargestellt.

   Bei der Eingabe werden die aktuellen Attribute Farbe, Linientyp und Linienbreite übernommen.

   Folgende Werkzeugfunktionen stehen zur Eingabe eines Kreises zur Verfügung:

      · Mittelpunkt und Radius (voreingestellt)

      · zwei Punkte und Radius

      · drei Punkte

      · tangential anlegen

      · tangential einfügen

      · tangential einpassen


   Kreis: Mittelpunkt und Radius

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreis zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Mittelpunkt des Kreises einzugeben. In der Daten-

       ausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird um den gewählten Mittelpunkt bis zur aktuellen Mauszeiger-

       position eine Kreislinie dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die

       relative Position in Bezug auf den Mittelpunkt, sowie den Radius und Durchmesser des Kreises

       ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Radius durch einen Kreispunkt einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint der Kreis mit den aktuellen Attributen.


   Kreis: zwei Punkte und Radius

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreis zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Punkt, durch den die Kreislinie verlaufen soll,

       einzugeben. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in

       der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten ersten Kreispunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den ersten Kreispunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       zweiten Kreispunkt, durch den die Kreislinie ebenfalls verlaufen soll, einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird durch die zwei gewählten Kreispunkte eine Kreislinie um den

       durch die aktuelle Mauszeigerposition festgelegten Mittelpunkt dynamisch mitgeführt. Gleich-

       zeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den zweiten Kreispunkt,

       sowie den Radius und Durchmesser des Kreises ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       Mittelpunkt einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der Kreis mit den aktuellen Attributen.


   Kreis: drei Punkte

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreis zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Punkt, durch den die Kreislinie verlaufen soll,

       einzugeben. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in

       der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten ersten Kreispunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den ersten Kreispunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       zweiten Punkt, durch den die Kreislinie ebenfalls verlaufen soll, einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird durch die zwei gewählten Kreispunkte und durch die aktuelle

       Mauszeigerposition eine Kreislinie dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe

       die relative Position in Bezug auf den zweiten Kreispunkt, sowie den Radius und Durchmesser

       des Kreises ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den dritten Punkt einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der Kreis mit den aktuellen Attributen.


   Kreis: tangential anlegen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreis zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Element auszuwählen, an das der Kreis tangential

       angelegt werden soll. Dabei kann es sich um eine Linie oder einen Polygonabschnitt handeln.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den Tangentenpunkt

       selbst einzugeben. Die unabhängige Eingabe von Tangentenelement und -punkt bietet den

       Vorteil der eindeutigen Auswahl einer Tangente selbst dann, wenn sich der Tangentenpunkt auf

       einem Schnittpunkt zweier Linien befindet.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird durch den gewählten Tangentenpunkt eine Kreislinie tangential

       zum zuvor ausgewählten Element um den durch die aktuelle Mauszeigerposition festgelegten

       Mittelpunkt dynamisch mitgeführt. Die Datenausgabe blendet die relative Position in Bezug auf

       den Tangentenpunkt, sowie den Radius und Durchmesser des Kreises ein. Die Statuszeile

       fordert Sie nun dazu auf, den Mittelpunkt des Kreises einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der Kreis mit den aktuellen Attributen.


   Kreis: tangential einfügen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreis zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das erste Berührelement auszuwählen, an welches der

       Kreis tangential angelegt werden soll. Dabei kann es sich um eine Linie oder einen Polygon-

       abschnitt handeln. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeiger-

       position in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, das zweite Berührelement

       auszuwählen. Auch hier darf es sich nur um eine Linie oder einen Polygonabschnitt handeln.

   3. Nach der letzten Elementauswahl wird an die zwei gewählten Berührelemente jeweils tangential

       eine Kreislinie um den durch die aktuelle Mauszeigerposition festgelegten Mittelpunkt dyna-

       misch angelegt. Die Datenausgabe blendet die relative Position in Bezug auf den Schnittpunkt

       der Berührelemente, sowie den Radius und Durchmesser des Kreises ein. Die Statuszeile fordert

       Sie nun dazu auf, den Mittelpunkt des Kreises einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der Kreis mit den aktuellen Attributen.


   Kreis: tangential einpassen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreis zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Bogenelement auszuwählen, das an zwei Linien-

       elemente tangential angelegt werden soll. Dabei kann es sich um einen Kreis oder einen

       Kreisbogen handeln. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeiger-

       position in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, das erste Berührelement

       auszuwählen. Hier darf es sich um eine Linie, einen Polygonabschnitt, einen Kreis oder

       einen Kreisbogen handeln.

   3. Nach der letzten Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile auf, das zweite Berührelement

       auszuwählen. Hierbei gelten die gleichen Bedingungen, wie im letzten Ausführungsschritt.

   4. Nach Elementauswahl wird der anfangs bestimmte Kreis an die zwei gewählten Berührelemente

       tangential eingepaßt. Beachten Sie, daß der Kreis nicht kopiert, sondern verschoben wird.

       In welche Ecke der Berührelemente die Einpassung erfolgt, richtet sich nach den Anklick-

       positionen. Der Kreis erscheint mit den aktuellen Attributen.


   Kreisbogen

   Die Werkzeuggruppe Kreisbogen ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette

   zu erreichen.

   Der Kreisbogen ist eine Sonderform des Kreises. Während der Kreis aus einer geschlossenen

   Kreislinie ohne Stoßstelle besteht, besitzt der Kreisbogen einen Anfangs- und einen Endpunkt.

   Mit Hilfe der Funktion Trennen kann aus einem Kreis ein Kreisbogen herausgeschnitten werden.

   Für die Darstellung auf dem Bildschirm und für den Ausdruck ist er aus einer Vielzahl von Linien

   zusammengesetzt. Alle Funktionen, die sich u.a. auf Kreisbögen beziehen, gehen jedoch in ihren

   mathematischen Berechnungen von einem wirklichen Kreisbogen aus! Der Mittelpunkt wird auf

   dem Bildschirm durch einen kleinen Punkt dargestellt.

   Bei der Eingabe werden die aktuellen Attribute Farbe, Linientyp und Linienbreite übernommen.

   Folgende Werkzeugfunktionen stehen zur Eingabe eines Kreisbogens zur Verfügung:

      · Mittel-, Anfangs- und Endpunkt (voreingestellt)

      · Anfangs-, End- und Mittelpunkt

      · drei Punkte

      · tangential anlegen


   Kreisbogen: Mittel-, Anfangs- und Endpunkt

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreisbogen zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Mittelpunkt des Kreisbogens einzugeben. In der

       Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Mittelpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Mittelpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten

       Bogenpunkt, an dem der Kreisbogen beginnen soll, einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus ein Kreisbogen um den

       Mittelpunkt bis zum durch die aktuelle Mauszeigerposition festgelegten Endpunkt

       dynamisch mitgeführt. Mit Hilfe der Funktionstaste F4 kann der Umlaufsinn des Bogens fest-

       gelegt werden. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf

       den Mittelpunkt, sowie den Radius und Winkel des Kreisbogens ein. Die Statuszeile fordert

       Sie dazu auf, den zweiten Bogenpunkt einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der Kreisbogen mit den aktuellen Attributen.


   Kreisbogen: Anfangs-, End- und Mittelpunkt

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreisbogen zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Bogenpunkt, an dem der Kreisbogen begin-

       nen soll, einzugeben. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeiger-

       position in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den zweiten

       Bogenpunkt, an dem der Kreisbogen enden soll, einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus ein Kreisbogen um den

       durch die aktuelle Mauszeigerposition festgelegten Mittelpunkt bis zum Endpunkt

       dynamisch mitgeführt. Mit Hilfe der Funktionstaste F4 kann der Umlaufsinn des Bogens fest-

       gelegt werden. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf

       den Endpunkt, sowie den Radius und Winkel des Kreisbogens ein. Die Statuszeile fordert

       Sie dazu auf, den Mittelpunkt einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der Kreisbogen mit den aktuellen Attributen.


   Kreisbogen: drei Punkte

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreisbogen zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Bogenpunkt, an dem der Kreisbogen begin-

       nen soll, einzugeben. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeiger-

       position in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den zweiten

       Bogenpunkt, an dem der Kreisbogen enden soll, einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus ein Kreisbogen im Uhrzeiger-

       sinn durch die aktuelle Mauszeigerposition bis zum Endpunkt dynamisch mitgeführt.

       Mit Hilfe der Funktionstaste F4 kann der Umlaufsinn des Bogens festgelegt werden.

       Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den Endpunkt, sowie

       den Radius und Winkel des Kreisbogens ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den dritten

       Bogenpunkt einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der Kreisbogen mit den aktuellen Attributen.


   Kreisbogen: tangential anlegen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Kreisbogen zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Element auszuwählen, an das der Kreisbogen

       tangential angelegt werden soll. Dabei kann es sich um einen Kreis oder einen Kreisbogen

       handeln. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der

       gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den Berührpunkt selbst

       einzugeben. Die unabhängige Eingabe von Berührelement und -punkt bietet den Vorteil der

       eindeutigen Auswahl eines Tangentenelements selbst dann, wenn sich der Berührpunkt auf

       einem Schnittpunkt zweier Bögen befindet.

   3. Nach der Punkteingabe wird vom gewählten Berührpunkt aus tangential ein Kreisbogen zur

       aktuellen Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Mit Hilfe der Funktionstaste F4 kann der

       Umlaufsinn des Bogens festgelegt werden. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Berührpunkt, sowie den Radius und Winkel des Kreisbogens ein.

       Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den zweiten Bogenpunkt, an dem der Kreisbogen enden

       soll, einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der Kreisbogen mit den aktuellen Attributen.


   Ellipse

   Die Werkzeuggruppe Ellipse ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Die Ellipse ist keine Sonderform des Kreises, sondern ein eigenes Element. Sie besteht aus einer

   geschlossenen Ellipsenlinie ohne Stoßstelle. Um einen Ellipsenbogen zu erzeugen, muß dieser

   aus einer vollständigen Ellipse mit Hilfe der Funktion Trennen herausgeschnitten werden.

   Für die Darstellung auf dem Bildschirm und für den Ausdruck ist die Ellipse aus einer Vielzahl von

   Linien zusammengesetzt. Alle Funktionen, die sich u.a. auf Ellipsen beziehen, gehen jedoch in

   ihren mathematischen Berechnungen von einer wirklichen Ellipse aus! Der Mittelpunkt wird auf

   dem Bildschirm durch einen kleinen Punkt dargestellt.

   Bei der Eingabe werden die aktuellen Attribute Farbe, Linientyp und Linienbreite übernommen.

   Folgende Werkzeugfunktionen stehen zur Eingabe einer Ellipse zur Verfügung:

      · Mittelpunkt und Radien (voreingestellt)

      · Mittelpunkt und Radien mit Drehung

      · Mittelpunkt und zwei Radien

      · Brennpunkte und dritter Punkt


   Ellipse: Mittelpunkt und Radien

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Ellipse zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Mittelpunkt der Ellipse einzugeben. In der Daten-

       ausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird um den gewählten Mittelpunkt mit den durch die aktuelle

       Mauszeigerposition bestimmten Radien (Halbmessern) eine Ellipse dynamisch mitgeführt.

       Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den Mittelpunkt, sowie

       die beiden Radien der Ellipse ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Radien durch einen

       Eckpunkt einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Ellipse mit den aktuellen Attributen. Mit dieser Werkzeug-

       funktion sind nur Ellipsen möglich, deren Achsen horizontal und vertikal liegen.


   Ellipse: Mittelpunkt und Radien mit Drehung

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Ellipse zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Mittelpunkt der Ellipse einzugeben. In der Daten-

       ausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird um den gewählten Mittelpunkt mit den durch die aktuelle

       Mauszeigerposition bestimmten Radien (Halbmessern) eine Ellipse dynamisch mitgeführt.

       Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den Mittelpunkt, sowie

       die beiden Radien der Ellipse ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Radien durch einen

       Eckpunkt einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe ist die Form der Ellipse definiert. Sie kann nun durch die aktuelle

       Mauszeigerposition dynamisch gedreht werden. Dabei blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Mittelpunkt, sowie den Drehwinkel der Ellipse ein. Die Statuszeile

       fordert Sie dazu auf, den Drehwinkel einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint die Ellipse mit den aktuellen Attributen.


   Ellipse: Mittelpunkt und zwei Radien

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Ellipse zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Mittelpunkt der Ellipse einzugeben. In der Daten-

       ausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird symmetrisch um den gewählten Mittelpunkt die erste

       Ellipsenachse mit der aktuellen Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet

       die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den Mittelpunkt, sowie den Radius und

       Winkel der Achse ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Radius einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe kann die zweite Ellipsenachse festgelegt werden, die durch die

       aktuelle Mauszeigerposition bestimmt ist. Die dazugehörige Ellipse wird dynamisch mitgeführt.

       Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den Mittelpunkt,

       sowie den zweiten Radius der Ellipse ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den zweiten

       Radius einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint die Ellipse mit den aktuellen Attributen.


   Ellipse: Brennpunkte und dritter Punkt

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Ellipse zu erreichen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Brennpunkt der Ellipse einzugeben. In der

       Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten ersten Brennpunkt aus eine Linie zur aktu-

       ellen Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die

       relative Position in Bezug auf den ersten Brennpunkt, sowie die Mittelpunktkoordinaten und

       den Abstand e zwischen dem Mittel- und einem Brennpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu

       auf, den zweiten Brennpunkt der Ellipse einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe kann die Ellipse durch einen dritten Punkt, der auf der Ellipsenlinie

       liegt, festgelegt werden. Er ist durch die aktuelle Mauszeigerposition bestimmt. Die dazugehörige

       Ellipse wird dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in

       Bezug auf den Mittelpunkt, sowie die Radien der Ellipse ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf,

       den Ellipsenpunkt einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint die Ellipse mit den aktuellen Attributen.


   Text

   Die Werkzeuggruppe Text ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Texte bestehen aus Zeichen, die wiederum durch aneinander gehängte Linien gebildet werden.

   Sie werden von DIG-CAD jedoch als ganze Elemente verwaltet. Folglich sind nach der Eingabe

   keine Manipulationen mehr möglich, die sich nur auf einzelne Buchstaben oder Ziffern beziehen.

   Texte können in beliebigen Größen und Richtungen definiert werden. Ebenfalls steht eine

   Indexschreibweise zur Verfügung. In der Dialogbox Textattribute können weitere Eigenschaften

   wie Neigung und Proportion festgelegt werden.

   Erfolgt nach Aufruf von DIG-CAD zum ersten Mal in einer Zeichnung die Darstellung von Text,

   wird die Zeichensatzdatei DIGCAD.FNT automatisch nachgeladen. Sollte diese nicht gefunden

   werden, erscheint eine entsprechende Benachrichtigung.

   Bei der Eingabe wird das aktuelle Attribut Farbe übernommen. Der Linientyp ist immer durchge-

   zogen. Verschiedene Werkzeugfunktionen stehen nicht zur Verfügung.

   Ausführung:

   1. Mit Anwahl der Werkzeuggruppe Text wird die Dialogbox Texteingabe geöffnet. In ihr erfolgt

       die Eingabe des Textes, sowie die Definition der Textattribute und des Bezugspunktes.

   2. Ist die Eingabe in der Dialogbox Texteingabe durch die Schaltfläche Ok oder die Return-Taste

       abgeschlossen, wird an der aktuellen Mauszeigerposition ein Rechteck, das die Abmessungen

       des Textes wiedergibt, dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die

       Position des Bezugspunktes in der gewählten Einheit ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf,

       den Bezugspunkt des Textes einzugeben.

   3. Nach Eingabe des Bezugspunktes erscheint der Text mit der aktuellen Farbe und den zuvor

       festgelegten Textattributen. Außerdem erscheint wieder die Dialogbox, um erneut Texteingaben

       entgegenzunehmen. Dieser Ausführungszyklus wiederholt sich solange, bis in der Dialogbox

       die Schaltfläche Abbrechen betätigt wird. Daraufhin wird die Werkzeuggruppe Linie aktiviert.


   Edit

   Die Werkzeuggruppe Edit ist über die Menügruppe Ändern oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Bei dieser Werkzeuggruppe handelt es sich nicht um die Eingabemöglichkeiten eines bestimmten

   Elements, sondern um die Möglichkeit, bereits eingegebene Elemente nachzubearbeiten.

   Dies kann auf vielfältige Art und Weise durch die unten aufgeführten Werkzeugfunktionen gesche-

   hen.

   Funktionen, die sich auf Selektionen beziehen, stehen in der Werkzeuggruppe

   Selektionsbearbeitung.

      · Element löschen (voreingestellt)

      · Trennen

      · Verlängern

      · Ziehen

      · Trimmen: Ein Element

      · Trimmen: Zwei Elemente

      · Fasen

      · Abrunden: Ein Element

      · Abrunden: Zwei Elemente

      · neue Attribute


   Element löschen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Diese Funktion dient zur Löschung eines einzelnen Elements. Eine eventuell bestehende

   Selektion beeinflußt die Durchführung der Funktion nicht. Das jeweils zuletzt gelöschte Element

   kann mit Hilfe von Undo wiederhergestellt werden.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, ein Element, das gelöscht werden soll, auszuwählen. In der

       Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird das gewählte Element gelöscht.


   Trennen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Diese Funktion dient zur Trennung von Elementen. Ihre besondere Bedeutung liegt darin, daß

   nach der Trennung von Zeichenelementteilen separate Löschungen der einzelnen Teile erfolgen

   können. So ist es beispielsweise möglich, einen Kreis an zwei Stellen aufzutrennen und den einen

   Bogen zu löschen. Wenn die Trennpunkte an Schnittpunkten gesetzt werden, können so sehr

   komplexe Figuren entstehen. Der Einsatz sollte jedoch sorgfältig überdacht sein, weil aufgetrennte

   Elemente nicht wieder verbunden werden können. Eine ungewollte Zersplitterung von Zeichen-

   elementen kann sich bei weiteren Konstruktionen als unhandlich erweisen. Bitte beachten Sie,

   daß Kreise und Ellipsen anfangs keine Stoßstellen besitzen. Für einen Bogenausschnitt müssen

   also zwei Trennpunkte gesetzt werden.

   Wenn die Ausgabe von Hilfspunkten eingeschaltet ist, wird bei einer erfolgreichen Trennpunkt-

   eingabe an der Trennstelle ein rotes Kreuz eingeblendet. Es dient neben der Statuszeile nur als

   zusätzliche Hilfe, die über den Erfolg der Trennpunkteingabe informiert.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Element auszuwählen, das den Trennpunkt enthalten

       soll. Dabei kann es sich um eine einzelne Linie, einen Polygonabschnitt, einen Kreis, einen

       Kreisbogen, eine Ellipse oder einen Ellipsenbogen handeln. In der Datenausgabe des

       Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, den Trennpunkt selbst

       einzugeben. Die unabhängige Eingabe von Element und Trennpunkt bietet den Vorteil der

       eindeutigen Auswahl eines Elements selbst dann, wenn sich der Trennpunkt auf einem Schnitt-

       punkt zweier Elementlinien befindet.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird das zuvor ausgewählte Element am Trennpunkt zerschnitten.


   Verlängern

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Sie dient zur Verlängerung oder Kürzung von Linien, ohne dabei deren Richtung zu verändern.

   Die Linienattribute bleiben von dieser Funktion unberührt.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, eine Linie auszuwählen. Dabei ist zu beachten, daß das

       Element auf der Seite angeklickt wird, wo sich der zu verschiebende Endpunkt befindet.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird die Linie vom feststehenden Anfangspunkt aus zum

       Projektionspunkt der aktuellen Mauszeigerposition auf die Linie dynamisch mitgeführt.

       Gleichzeitig blendet die Datenausgabe neben der relativen Position in Bezug auf den Anfangs-

       punkt die aktuelle Länge ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den neuen Endpunkt der

       Linie einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Linie mit der neuen Länge.


   Ziehen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Sie dient zur Verschiebung von Linienendpunkten oder Stützpunkten von Polygonen.

   Die Linienattribute bleiben von dieser Funktion unberührt.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, einen Punkt einer Linie oder einen Stützpunkt eines

       Polygons auszuwählen. Dabei ist zu beachten, daß die Linie oder der Polygonabschnitt auf der

       Seite angeklickt wird, wo sich der zu verschiebende Punkt befindet. In der Datenausgabe des

       Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird die neue Form der Linie oder des Linienzuges dynamisch

       mit der aktuellen Mauszeigerposition mitgeführt. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den neuen

       End- oder Stützpunkt der Linie einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Linie mit dem neuen Stützpunkt.


   Trimmen: Ein Element

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Trimmen von Linien. Das bedeutet, eine Linie wird am Schnittpunkt

   mit einer anderen Linie oder einem Polygonabschnitt abgeschnitten und somit verkürzt. Damit

   können also Überstände von Linien leicht beseitigt werden. Im Grunde ersetzt das Trimmen die

   Funktionen Trennen am Schnittpunkt und anschließendes Löschen. Dieser Komfort wird aber

   dadurch eingeschränkt, daß nur Linien getrimmt werden können.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Linie auszuwählen, die getrimmt werden soll. In der

       Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Linienauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, das trimmende Element

       einzugeben. Hierbei handelt es sich um eine Linie oder einen Polygonabschnitt, die einen

       Schnittpunkt mit der zuvor ausgewählten Linie bilden, an dem diese abgeschnitten wird.

   3. Nach dieser Elementauswahl erfolgt die Trimmung der Linie.


   Trimmen: Zwei Elemente

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Trimmen von zwei Linien. Das bedeutet, zwei Linien werden an ihrem

   gemeinsamen Schnittpunkt abgeschnitten und somit jeweils verkürzt. Damit können also Über-

   stände von sich schneidenden Linien leicht beseitigt werden. Im Grunde ersetzt das Trimmen die

   Funktionen Trennen am Schnittpunkt und anschließendes Löschen. Dieser Komfort wird aber

   dadurch eingeschränkt, daß nur einfache Linien getrimmt werden können.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die erste Linie auszuwählen, die getrimmt werden soll.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Linienauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, die zweite Linie, die ge-

       trimmt werden soll, einzugeben.

   3. Nach dieser Elementauswahl erfolgt die Trimmung der beiden Linien am gemeinsamen Schnitt-

       punkt.


   Fasen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum automatischen Fasen von zwei Linien. Das bedeutet, zwei Linien

   werden vor ihrem gemeinsamen Schnittpunkt durch eine weitere Linie abgeschrägt und alle über-

   stehenden Linienenden automatisch abgeschnitten und gelöscht. Wenn notwendig, erfolgen auch

   Linienverlängerungen. Die Fasenbreite (Abstand zum Schnittpunkt) und der Fasenwinkel werden

   in der über die Menügruppe Einstellungen erreichbaren Dialogbox Edit-Attribute festgelegt.

   Im Grunde ersetzt das Fasen die Funktionen Linie, zweimaliges Trennen an Schnittpunkten mit

   anschließendem Löschen oder Linienverlängerung bzw. -kürzung. Dieser Komfort wird aber da-

   durch eingeschränkt, daß nur einfache Linien gefast werden können.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die erste Linie auszuwählen. Beachten Sie, daß der Fasen-

       winkel von dieser Linie aus im Abstand der Fasenbreite abgetragen wird.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Linienauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, die zweite Linie, mit der die

       Fase gebildet werden soll, einzugeben. Falls sie steiler als die Fasenlinie selber verläuft, wird

       eine Fase in entgegengesetzter Richtung ausgebildet.

   3. Nach dieser Elementauswahl erfolgt die Fasung der beiden Linien. Die Fasenlinie erhält die

       aktuellen Linienattribute.


   Abrunden: Ein Element

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum automatischen Abrunden von einer Linie. Das bedeutet, eine Linie

   wird zu einer anderen Linie oder einem Polygonabschnitt hin abgerundet und ein eventuell über-

   stehendes Linienende automatisch abgeschnitten und gelöscht. Wenn notwendig, erfolgt auch eine

   Linienverlängerung. Der Rundungsradius kann in der über die Menügruppe Einstellungen erreich-

   baren Dialogbox Edit-Attribute festgelegt werden.

   Im Grunde ersetzt das Abrunden die Funktionen bitangentialer Kreis, einmaliges Trennen am

   Schnittpunkt mit anschließendem Löschen oder Linienverlängerung bzw. -kürzung. Dieser

   Komfort wird aber dadurch eingeschränkt, daß nur einfache Linien abgerundet werden können.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die abzurundende Linie auszuwählen. In der

       Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Linienauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, die Tangentenlinie, zu der

       die erste Linie hin abgerundet werden soll, einzugeben. Es darf sich dabei auch um einen

       Polygonabschnitt handeln. Beachten Sie, daß dieses Element unverändert bleibt.

   3. Nach dieser Elementauswahl erfolgt die Abrundung der ersten Linie. Der Rundungsbogen erhält

       die aktuellen Linienattribute.


   Abrunden: Zwei Elemente

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum automatischen Abrunden von zwei Linien. Das bedeutet, zwei Linien

   werden vor ihrem gemeinsamen Schnittpunkt durch einen Kreisbogen tangential verbunden und

   alle überstehenden Linienenden automatisch abgeschnitten und gelöscht. Wenn notwendig, er-

   folgen auch Linienverlängerungen. Der Rundungsradius kann in der über die Menügruppe Einstel-

   lungen erreichbaren Dialogbox Edit-Attribute festgelegt werden.

   Im Grunde ersetzt das Abrunden die Funktionen bitangentialer Kreis, zweimaliges Trennen an

   Schnittpunkten mit anschließendem Löschen oder Linienverlängerung bzw. -kürzung. Dieser

   Komfort wird aber dadurch eingeschränkt, daß nur einfache Linien abgerundet werden können.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die erste Linie auszuwählen. In der Datenausgabe des

       Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Linienauswahl fordert Sie die Statuszeile dazu auf, die zweite Linie, mit der die

       erste abgerundet werden soll, einzugeben.

   3. Nach dieser Elementauswahl erfolgt die Abrundung der beiden Linien. Der Rundungsbogen

       erhält die aktuellen Linienattribute.


   neue Attribute

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Edit zu erreichen.

   Diese Funktion dient zur nachträglichen Veränderung von Attributen eines einzelnen Elements.

   Eine eventuell bestehende Selektion beeinflußt die Durchführung der Funktion nicht.

   Als neue Attribute werden die aktuell eingestellten verwendet. Dies sind die Linienattribute, die

   Farbe, die Text-, Schraffur-, Pfeil- und Bemaßungsattribute. Bei Texten wird die Größe nicht ver-

   ändert.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, ein Element auszuwählen, das die aktuellen Attribute

       übernehmen soll. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition

       in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird das gewählte Element mit den aktuellen Attributen neu

       dargestellt.


   Selektionsbearbeitung

   Die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung ist über die Menügruppe Ändern oder die

   Werkzeugpalette zu erreichen.

   Bei dieser Werkzeuggruppe handelt es sich nicht um die Eingabemöglichkeiten eines bestimmten

   Elements, sondern um die Möglichkeit, selektierte Elemente (Selektionen) zu bearbeiten.

   Dies kann auf vielfältige Art und Weise durch folgende Werkzeugfunktionen geschehen:

      · Selektion löschen (voreingestellt)

      · Verschieben

      · Drehen

      · Skalieren

      · Kopieren

      · Spiegeln

      · Kopieren und drehen

      · Kopieren und skalieren

      · Matrixkopie

      · Radialkopie


   Selektion löschen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zur Löschung einer Selektion. Bei der Durchführung ist Vorsicht geboten,

   weil die auf diese Weise einmal gelöschten Elemente nicht wieder mit Hilfe von Undo hergestellt

   werden können. Diese Funktion ist besonders dann sinnvoll anzuwenden, wenn viele Zeichen-

   elemente gelöscht werden sollen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, irgendein Element der bestehenden Selektion, die gelöscht

       werden soll, auszuwählen. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Maus-

       zeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt. Dieser Ausführungsschritt dient der Sicher-

       heit, daß die Selektion wirklich gelöscht werden soll.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird die bestehende Selektion gelöscht. Falls keine Selektion

       besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Verschieben

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Verschieben einer Selektion.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt einer Strecke einzugeben, entlang der

       die selektierten Elemente verschoben werden sollen. In der Datenausgabe des Zeichenfensters

       wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       Endpunkt der Verschiebungsstrecke einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe wird die Selektion entlang der zuvor eingegebenen Strecke verschoben.

       Falls keine Selektion besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Drehen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Drehen einer Selektion.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Drehpunkt einzugeben, um den die selektierten

       Elemente gedreht werden sollen. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle

       Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Drehpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Drehpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten

       Punkt des Drehwinkels einzugeben. Dadurch wird eine Winkelrichtung definiert.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird die zuvor bestimmte Winkelrichtung dargestellt und vom gewähl-

       ten Drehpunkt aus eine Linie zur aktuellen Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt.

       Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den Drehpunkt, sowie

       den sich ergebenden Drehwinkel ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den zweiten Punkt

       des Drehwinkels einzugeben. Dadurch wird der Drehwinkel definiert.

   4. Nach Punkteingabe wird die Selektion um den Drehpunkt mit dem festgelegten Winkel gedreht.

       Falls keine Selektion besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Skalieren

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Skalieren einer Selektion, d.h. die selektierten Elemente können ver-

   kleinert oder vergrößert werden.

   Der Skalierung unterliegen alle geometrischen Stützpunkte der Zeichenelemente, sowie Text- und

   Pfeilgrößen. Dagegen werden Linienattribute, Attribute von Schraffuren und Bemaßungen nicht

   verändert.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Fixpunkt einzugeben, um den die selektierten

       Elemente verzerrungsfrei skaliert werden sollen. In der Datenausgabe des Zeichenfensters

       wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Fixpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Fixpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Bezugs-

       punkt einzugeben, auf den sich der Skalierungsfaktor beziehen wird.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird die zuvor bestimmte Bezugsgröße als Quadrat dargestellt.

       Ein außerdem dynamisch von der Mauszeigerposition mitgeführtes Quadrat bestimmt in

       seinem Größenverhältnis zum ersten den Skalierungsfaktor P. Gleichzeitig blendet die Daten-

       ausgabe die relative Position in Bezug auf den Fixpunkt, sowie den Skalierungsfaktor ein. Die

       Statuszeile fordert Sie dazu auf, die neue Größe einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe wird die Selektion vom Fixpunkt aus mit dem Skalierungsfaktor verkleinert

       oder vergrößert. Falls keine Selektion besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Kopieren

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Kopieren einer Selektion. Außerdem kann die Kopie gleichzeitig ver-

   schoben werden.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt einer Strecke einzugeben, entlang der

       die selektierten Elemente als Kopie verschoben werden sollen. In der Datenausgabe des

       Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       Endpunkt der Verschiebungsstrecke einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe wird die Selektion kopiert und entlang der zuvor eingegebenen Strecke

       verschoben. Falls keine Selektion besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Spiegeln

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Spiegeln einer Selektion an einer Spiegelachse. Die gespiegelten

   Elemente werden der Zeichnung hinzugefügt, d.h. die ursprüngliche Selektion bleibt erhalten und

   weiterhin selektiert.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Stützpunkt der Spiegelachse einzugeben, über

       die die selektierten Elemente gespiegelt werden sollen. In der Datenausgabe des Zeichen-

       fensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Stützpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den ersten Stützpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       zweiten Stützpunkt der Spiegelachse einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe wird die Selektion kopiert und gespiegelt. Falls keine Selektion besteht,

       bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Kopieren und drehen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Kopieren und anschließendem Drehen einer Selektion.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Drehpunkt einzugeben, um den die selektierten

       Elemente als Kopie gedreht werden sollen. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die

       aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Drehpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Drehpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten

       Punkt des Drehwinkels einzugeben. Dadurch wird eine Winkelrichtung definiert.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird die zuvor bestimmte Winkelrichtung dargestellt und vom gewähl-

       ten Drehpunkt aus eine Linie zur aktuellen Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt.

       Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf den Drehpunkt, sowie

       den sich ergebenden Drehwinkel ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den zweiten Punkt

       des Drehwinkels einzugeben. Dadurch wird der Drehwinkel definiert.

   4. Nach Punkteingabe wird die Selektion kopiert und um den Drehpunkt mit dem festgelegten

       Winkel gedreht. Falls keine Selektion besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Kopieren und skalieren

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum Kopieren und anschließendem Skalieren einer Selektion, d.h. die

   selektierten Elemente können kopiert und verkleinert oder vergrößert werden.

   Der Skalierung unterliegen alle geometrischen Stützpunkte der Zeichenelemente, sowie Text- und

   Pfeilgrößen. Dagegen werden Linienattribute, Attribute von Schraffuren und Bemaßungen nicht

   verändert.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Fixpunkt einzugeben, um den die selektierten

       Elemente als Kopie verzerrungsfrei skaliert werden sollen. In der Datenausgabe des Zeichen-

       fensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Fixpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Fixpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Bezugs-

       punkt einzugeben, auf den sich der Skalierungsfaktor beziehen wird.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird die zuvor bestimmte Bezugsgröße als Quadrat dargestellt.

       Ein außerdem dynamisch von der Mauszeigerposition mitgeführtes Quadrat bestimmt in

       seinem Größenverhältnis zum ersten den Skalierungsfaktor P. Gleichzeitig blendet die Daten-

       ausgabe die relative Position in Bezug auf den Fixpunkt, sowie den Skalierungsfaktor ein. Die

       Statuszeile fordert Sie dazu auf, die neue Größe einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe wird die Selektion kopiert und vom Fixpunkt aus mit dem Skalierungsfaktor

       verkleinert oder vergrößert. Falls keine Selektion besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Matrixkopie

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum mehrfachen Kopieren und Verschieben einer Selektion auf die Platz-

   positionen einer Matrix. Die Anzahl der Zeilen und Spalten ist dabei wählbar.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Bezugspunkt einzugeben, auf den sich die Verschie-

       bungsvektoren für Spalten- und Zeilenabstand beziehen. In der Datenausgabe des Zeichen-

       fensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Bezugspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position zum Bezugspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Spaltenabstand

       einzugeben. Dadurch wird gleichzeitig die Zeilenrichtung der Matrix definiert.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird der zuvor bestimmte Spaltenabstandsvektor dargestellt und

       vom gewählten Bezugspunkt aus eine Linie zur aktuellen Mauszeigerposition dynamisch mit-

       geführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe neben der relativen Position zum Bezugspunkt

       den Winkel zum Spaltenabstandsvektor ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Zeilen-

       abstand einzugeben. Dadurch wird außerdem die Spaltenrichtung der Matrix definiert.

   4. Nach der letzten Punkteingabe öffnet sich die Dialogbox Mehrfachkopie in Matrix, in der die

       Zeilen- und Spaltenzahl der Matrix festzulegen sind. Wird diese mit Ok abgeschlossen, findet die

       mehrfache Kopie und Verschiebung der Selektion auf die vorher definierten Matrixpositionen

       statt. Auf der ersten Position bleiben die selektierten Elemente selbst erhalten. Falls keine

       Selektion besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Radialkopie

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Selektionsbearbeitung zu erreichen.

   Diese Funktion dient zum mehrfachen Kopieren und Drehen einer Selektion. Die Anzahl der

   Kopien und die Winkelschritte sind dabei wählbar.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Drehpunkt einzugeben, um den die selektierten

       Elemente als Kopie gedreht werden sollen. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die

       aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe öffnet sich die Dialogbox Radiale Mehrfachkopie, in der die

       Schrittanzahl, der Schritt- und Gesamtwinkel festzulegen sind. Wird diese mit Ok abgeschlossen,

       findet die mehrfache Kopie und Drehung der Selektion mit den vorher definierten Eigenschaften

       statt. Im Falle von Kopien über eine komplette Umdrehung wird die letzte ausgelassen, weil an

       dieser Stelle bereits die selektierten Elemente selbst erhalten bleiben. Falls keine Selektion

       besteht, bleibt die Funktion ohne Wirkung.


   Schraffur

   Die Werkzeuggruppe Schraffur ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Die Schraffur ist ein wichtiges Element, wenn es darum geht, aufeinanderstoßende Querschnitts-

   flächen voneinander abzugrenzen. Sie besteht unter DIG-CAD aus einer Menge von parallelen

   Linien, die von einer unsichtbaren geschlossenen Randlinie umgeben sind.

   Das Schraffurmuster kann in der über den Menüpunkt Einstellen/Schraffurmuster zu erreichen-

   den Dialogbox Schraffurmuster definiert werden. Dort sind mehr Informationen über die möglichen

   Schraffurattribute vorhanden.

   Es können Flächen schraffiert werden, deren Ränder aus geraden Linien und auch aus Kreis- und

   Ellipsenbögen bestehen. Die Randlinie darf sich auch selbst in beliebiger Form schneiden!

   Damit Flächen mit Löchern schraffiert werden können, muß die Randbegrenzung auch zu diesen

   inneren Linien geführt werden. Wenn derselbe Weg durch das Schraffurgebiet wieder zurück

   zum äußeren Rand benutzt wird, entsteht keine Lücke! Auf diese Weise sind beliebig komplexe

   Flächen mit Schraffuren zu füllen.

   Eine Schraffur ist assoziativ, d.h. sie paßt sich einer neuen Formgebung, die z.B. durch die

   Funktionen Drehen oder Vergrößern bewirkt wird, unter Beibehaltung ihrer Attribute wieder an.

   Sie ist allerdings nicht teilbar und nur als ganzes Element löschbar.

   Bei der Eingabe wird neben den Schraffurattributen das aktuelle Attribut Farbe übernommen.

   Folgende Werkzeugfunktionen stehen zur Eingabe einer Schraffur zur Verfügung:

      · im Polygon (voreingestellt)

      · in Umrandung

      · zerlegen


   Schraffur: im Polygon

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Schraffur zu erreichen.

   Die Schraffur kann nur durch ein Polygon begrenzt werden. Kreisbögen oder elliptische Bögen

   sind als Schraffurrand nicht möglich. Sie können allenfalls von Hand durch eine Polygonlinie

   angenähert werden. Eine weitere Einschränkung besteht in der Anzahl der Stützstellen des

   Polygons; bei Überschreitung von etwa 300 wird es abgeschlossen und die Schraffur gezeichnet.

   Dafür ist der Speicherbedarf allerdings kaum größer als bei einem einfachen Polygon.

   Sofern eine Schraffur mit dieser Funktion definiert werden kann, ist sie zu bevorzugen.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt der Polygonlinie einzugeben, die die

       Schraffur umgeben soll, aber selbst nicht sichtbar sein wird. In der Datenausgabe des Zeichen-

       fensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, einen

       weiteren Punkt des Polygons einzugeben. Dieses Eingabeverfahren wird solange fortgesetzt,

       bis der Endpunkt durch einen Doppelklick an der gleichen Position festgelegt ist. Bei diesem

       Endpunkt muß es sich nicht wieder um den Anfangspunkt handeln, weil DIG-CAD die letzte

       Verbindungslinie immer selbständig generiert! Andernfalls wird eine kurze unnötige Polygonlinie

       zusätzlich erzeugt.

   3. Nach Eingabe des Endpunktes erscheint die Schraffur mit den aktuellen Attributen.


   Schraffur: in Umrandung

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Schraffur zu erreichen.

   Die Schraffur kann einen Rand besitzen, der aus Polygonabschnitten und Kreisbögen oder

   elliptischen Bögen zusammengesetzt ist. Dazu kann bei Eingabe der Begrenzungslinie mit der

   Funktionstaste F4 zwischen Linien- und Bogeneingabe umgeschaltet werden.

   Besteht der Schraffurrand nur aus einer Polygonlinie, so sollte die Werkzeugfunktion

   Schraffur im Polygon benutzt werden.

   Berücksichtigen Sie, daß sich die Rechenzeit bei der Darstellung einer Schraffur merklich erhöhen

   kann, wenn deren Randbegrenzung aus sehr vielen Bögen besteht.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt der Umrandungslinie (Polygonlinie)

       einzugeben, die die Schraffur begrenzen soll, aber selbst nicht sichtbar sein wird. In der

       Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, einen

       weiteren Punkt der Umrandungslinie einzugeben.

       Außerdem besteht die Möglichkeit, mit der Funktionstaste F4 auf Bogeneingabe umzuschalten.

       In diesem Falle fordert die Statuszeile Sie dazu auf, ein an den zuvor festgelegten Punkt an-

       schließendes Bogenelement auszuwählen. Dabei kann es sich um einen Kreis, Kreisbogen,

       eine Ellipse oder einen Ellipsenbogen handeln.

   3. Dieser Ausführungsschritt wird nur in der Bogeneingabe nach erfolgter Elementauswahl erreicht.

       Laut Statuszeile muß nun der Bogenendpunkt eingegeben werden. Er darf durchaus

       identisch mit dem Anfangspunkt auf dem Bogen sein, um beispielsweise einen kompletten

       Kreisrand in die Schraffur einzubinden. Welcher Umlaufsinn bei einem Bogenabschnitt gewählt

       wird, hängt von der Position des Auswahlortes ab.

   4. Nach erfolgter Punkteingabe wird der bisher definierte Schraffurrand inklusive des letzten

       Bogens bis zur aktuellen Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Wenn die Randlänge zu

       groß wird, erfolgt die dynamische Anzeige nur noch im Anfangs- und im Endbereich, um lange

       Rechenzeiten zu vermeiden. Die Statuszeile verlangt nach der Auswahl des nächsten an-

       schließenden Bogenelements. Mit der Funktionstaste F4 kann auf Linieneingabe umgeschal-

       tet werden. Die Eingabe wird mit Ausführungsschritt zwei fortgeführt.

       Dieses Eingabeverfahren wird solange fortgesetzt, bis der Endpunkt in der Linieneingabe durch

       einen Doppelklick an der gleichen Position festgelegt ist. Bei diesem Endpunkt muß es sich

       nicht unbedingt wieder um den Anfangspunkt handeln, weil DIG-CAD die letzte Verbindungs-

       linie immer selbständig generiert. Andernfalls wird eine kurze unnötige Polygonlinie zusätzlich

       erzeugt.

   5. Nach Eingabe des Endpunktes erscheint die Schraffur mit den aktuellen Attributen.


   Schraffur: zerlegen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Schraffur zu erreichen.

   Falls es notwendig wird, Teile aus einer Schraffur auszusparen, um beispielsweise Platz für Texte

   zu schaffen, kann die Anwendung dieser Werkzeugfunktion bedeutend einfacher sein, als eine

   neue Schraffur mit den entsprechenden Änderungen anzulegen. Bei der Zerlegung wird die

   Schraffur in Linien der entsprechenden Linienattribute umgewandelt. Das Schraffurelement an sich

   wird dabei aber aufgegeben.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das zu zerlegende Schraffurelement auszuwählen.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Unmittelbar nach der Elementauswahl wird die Zerlegung durchgeführt.


   Pfeil

   Die Werkzeuggruppe Pfeil ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Der Pfeil ist ein Element, das nicht nur als Bestandteil in Bemaßungen eine Rolle spielt, sondern

   beispielsweise auch zur Darstellung von Vektoren äußerst praktisch angewendet werden kann.

   Die Pfeilarten können in der über den Menüpunkt Einstellen/Pfeilform zu erreichenden

   Dialogbox Pfeilform definiert werden. Dort sind mehr Informationen über die möglichen Pfeilattri-

   bute vorhanden.

   Der Pfeil besteht aus mehreren Linien, kann aber nicht geteilt und auch nur als ganzes Element

   gelöscht werden.

   Bei der Eingabe wird neben den Pfeilattributen das aktuelle Attribut Farbe übernommen.

   Folgende Werkzeugfunktionen stehen zur Eingabe eines Pfeils zur Verfügung:

      · Vektor (voreingestellt)

      · Pfeilspitze


   Pfeil: Vektor

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Pfeil zu erreichen.

   Der Vektor setzt sich eigentlich aus zwei Elementen zusammen: Die eigentliche Pfeilspitze und

   die Linie. Nach der Eingabe werden sie von DIG-CAD auch als zwei verschiedene Elemente ver-

   waltet, so daß sie beispielsweise einzeln editiert oder gelöscht werden können.

   Diese Funktion ist besonders dann sinnvoll, wenn eine hohle Spitzenform ausgewählt ist. Die

   Vektorlinie darf in diesem Falle nur bis zur Grundseite der Pfeilspitze gezeichnet werden, was

   dann auch automatisch berücksichtigt wird.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt des Vektors einzugeben. In der Daten-

       ausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus ein Vektor zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       Endpunkt an der Spitze des Vektors einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint der Vektor mit den aktuellen Attributen.


   Pfeil: Pfeilspitze

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Pfeil zu erreichen.

   Diese Funktion eignet sich insbesondere für Pfeile, die an Bogenlinien angesetzt werden.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Pfeilspitze einzugeben. In der Datenausgabe des

       Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird an diesem Ort eine Pfeilspitze von der aktuellen Mauszeiger-

       position weggerichtet dynamisch angezeigt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Mauszeigerposition in Bezug auf die Pfeilspitze ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, in

       dieser Weise den Drehwinkel einzugeben. Dadurch, daß der Pfeil von der Mauszeigerposition

       wegzeigt, ist es leicht möglich, die Richtung an die einer Linie anzupassen, indem am anderen

       Linienende die Punktidentifizierung verwendet wird.

   3. Nach Punkteingabe erscheint der Vektor mit den aktuellen Attributen.


   Bemaßung

   Die Werkzeuggruppe Bemaßung ist über die Menügruppe Zeichnen oder die Werkzeugpalette zu

   erreichen.

   Die Bemaßung ist ein spezielles Element, das besonders in technischen Zeichnungen wichtig

   ist. Es gibt dem Betrachter einer Zeichnung genaue Auskunft über die Abmessungen von Zeichen-

   objekten. Da es ganz unterschiedliche geometrische Größen, wie Strecken, Durchmesser, Radien

   oder Winkel gibt, die bemaßbar sind, stehen entsprechend viele Werkzeugfunktionen zur Verfü-

   gung. Außerdem sind eine Reihe von verschiedenen Ausführungsformen wählbar, die in der über

   den Menüpunkt Einstellen/Bemaßung zu erreichenden Dialogbox Bemaßung einzustellen sind.

   Dort befinden sich weitere Informationen.

   Ein Bemaßungselement besteht in der Regel aus der Maßlinie, den Maßhilfslinien, dem Maßtext

   und den Maßlinienbegrenzungen. Sie werden von DIG-CAD jedoch als ein einzelnes Element ver-

   waltet. Die Assoziativität gewährleistet, daß bei Skalierungen oder Maßstabsänderungen alle

   absolut eingestellten Attribute, wie Maßpfeilgrößen, Überhöhungen, Linienbreiten usw. erhalten

   bleiben, der Wert und die Positionierung der Maßzahl aber dynamisch angepaßt werden.

   Bei der Eingabe wird neben den Bemaßungsattributen das aktuelle Attribut Farbe übernommen.

   Folgende Werkzeugfunktionen stehen zur Eingabe und nachträglichen Manipulation einer

   Bemaßung zur Verfügung:

   Eingabefunktionen:	Veränderungsfunktionen:

      · horizontal/vertikal (voreingestellt)	   · Textposition

      · parallel	   · Text

      · geschert	   · verändern

      · Durchmesser	   · zerlegen

      · radial

      · Winkel

      · Hilfslinie


   Bemaßung: horizontal/vertikal

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Sie führt lineare Bemaßungen durch, wobei die Maßlinie immer horizontal oder vertikal ausgerichtet

   ist. Die Maßpunkte, bei denen die Maßhilfslinien beginnen, sind individuell eingebbar.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Maßpunkt einzugeben. Mit der Funktionstaste

       F4 kann zwischen vertikaler und horizontaler Bemaßung hin- und hergeschaltet werden. In

       der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Maßpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den ersten Maßpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       zweiten Maßpunkt einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird das Bemaßungselement dynamisch angezeigt, wobei die

       aktuelle Mauszeigerposition die Lage der Maßlinie angibt. Mit Hilfe der Funktionstaste F4 wird

       die Ausrichtung der Maßpfeile (sofern eingestellt) festgelegt. Gleichzeitig blendet die Daten-

       ausgabe neben der relativen Mauszeigerposition in Bezug auf den zweiten Maßpunkt den

       Abstand von diesem ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Lage der Maßlinie einzuge-

       ben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint die Bemaßung mit den aktuellen Attributen.


   Bemaßung: parallel

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Sie führt lineare Bemaßungen durch, wobei die Maßlinie immer parallel zur Verbindungslinie

   zwischen den beiden Maßpunkten verläuft. Die gleich langen Maßhilfslinien sind dazu senkrecht

   ausgerichtet.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Maßpunkt einzugeben. In der Datenausgabe

       des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Maßpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den ersten Maßpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       zweiten Maßpunkt einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird das Bemaßungselement dynamisch angezeigt, wobei die

       aktuelle Mauszeigerposition die Lage der Maßlinie angibt. Mit Hilfe der Funktionstaste F4 wird

       die Ausrichtung der Maßpfeile (sofern eingestellt) festgelegt. Gleichzeitig blendet die Daten-

       ausgabe neben der relativen Mauszeigerposition in Bezug auf den zweiten Maßpunkt den

       Abstand zur Verbindungslinie zwischen den beiden Maßpunkten ein. Die Statuszeile fordert Sie

       dazu auf, die Lage der Maßlinie einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint die Bemaßung mit den aktuellen Attributen.


   Bemaßung: geschert

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Sie führt lineare Bemaßungen durch, wobei die Maßlinie immer parallel zur Verbindungslinie

   zwischen den beiden Maßpunkten verläuft. Die gleich langen Maßhilfslinien sind aber nicht not-

   wendigerweise senkrecht dazu ausgerichtet, sondern können geschert werden. Damit kann die

   Bemaßung aus einem engen Zeichenobjekt herausgeführt sein.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten Maßpunkt einzugeben. In der Datenausgabe

       des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Maßpunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den ersten Maßpunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       zweiten Maßpunkt einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird das Bemaßungselement dynamisch angezeigt, wobei die

       aktuelle Mauszeigerposition den Endpunkt der Maßlinie angibt. Mit Hilfe der Funktionstaste F4

       wird die Ausrichtung der Maßpfeile (sofern eingestellt) festgelegt. Gleichzeitig blendet die Daten-

       ausgabe neben der relativen Mauszeigerposition in Bezug auf den zweiten Maßpunkt den

       Abstand zur Verbindungslinie zwischen den beiden Maßpunkten ein. Die Statuszeile fordert Sie

       dazu auf, die Lage der Maßlinie einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint die gescherte Bemaßung mit den aktuellen Attributen.


   Bemaßung: Durchmesser

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Sie führt Durchmesser-Bemaßungen durch, wobei die Maßlinie innerhalb des Bogenelementes

   oder mit Maßhilfslinien außerhalb angelegt werden kann. Ellipsen sind nur entlang der Hauptachsen

   bemaßbar.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das zu bemaßende Bogenelement auszuwählen. Dabei

       kann es sich um einen Kreis, Kreisbogen, eine Ellipse oder einen Ellipsenbogen handeln.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird am gewählten Bogenelement eine Durchmesser-

       Bemaßung dynamisch angelegt, wobei die aktuelle Mauszeigerposition die Ausrichtung be-

       stimmt. Mit Hilfe der Funktionstaste F4 wird die Ausrichtung der Maßpfeile (sofern eingestellt)

       festgelegt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe neben der relativen Position in Bezug auf den

       Mittelpunkt des Bogenelements den Abstand der Maßlinie zur Bogenlinie ein. Die Statuszeile

       fordert Sie dazu auf, die Lage der Bemaßung einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Bemaßung mit den aktuellen Attributen.


   Bemaßung: radial

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Sie führt radiale Bemaßungen durch, wobei die Maßlinie innerhalb oder außerhalb des Bogenele-

   mentes angelegt werden kann.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das zu bemaßende Bogenelement auszuwählen. Dabei

       kann es sich um einen Kreis oder Kreisbogen handeln. In der Datenausgabe des Zeichenfensters

       wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird am gewählten Bogenelement eine radiale Bemaßung

       dynamisch angelegt, wobei die aktuelle Mauszeigerposition die Ausrichtung und Länge be-

       stimmt. Befindet man sich innerhalb des Bogenelementes, beginnt die Maßlinie im Mittel-

       punkt. Sie kann später mit Hilfe der Funktion Bemaßung verändern in der Länge variiert

       werden. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe neben der relativen Position in Bezug auf den

       Mittelpunkt des Bogenelements den Längenabstand zur Bogenlinie ein. Die Statuszeile fordert

       Sie dazu auf, die Lage der Maßlinie einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Bemaßung mit den aktuellen Attributen.


   Bemaßung: Winkel

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Sie führt Winkel-Bemaßungen durch, wobei sowohl Innen- als auch Außenwinkel bemaßt werden

   können. Bei Verwendung von Maßpfeilen findet eine automatische Richtungskorrektur statt, die

   dafür sorgt, daß die Pfeile auch bei engen Radien optimal an die Maßlinie angepaßt sind. Die

   Maßhilfslinien beginnen immer in der Winkelspitze, können aber nachträglich mit der Funktion

   Bemaßung verändern verkürzt oder verlängert werden.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Winkelspitze einzugeben. In der Datenausgabe

       des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird von der gewählten Winkelspitze aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf die Winkelspitze ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den ersten

       Bogenpunkt einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe werden beide Schenkellinien, die den zu bemaßenden Winkel ein-

       schließen, dynamisch angezeigt, wobei die aktuelle Mauszeigerposition die zweite Schenkel-

       linie festlegt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe neben der relativen Mauszeigerposition in

       Bezug auf die Winkelspitze den eingeschlossenen Winkel selbst ein. Die Statuszeile fordert

       Sie dazu auf, den zweiten Bogenpunkt einzugeben.

   4. Nun wird das Bemaßungselement dynamisch angezeigt, wobei die aktuelle Mauszeigerposition

       die Lage des Maßbogens angibt. Mit Hilfe der Funktionstaste F4 wird die Ausrichtung der Maß-

       pfeile (sofern eingestellt) festgelegt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Maus-

       zeigerposition in Bezug auf die Winkelspitze ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Lage

       des Maßbogens einzugeben.

   5. Nach Punkteingabe erscheint die Winkel-Bemaßung mit den aktuellen Attributen.


   Bemaßung: Hilfslinie

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Sie dient zur Erstellung von Maßhilfslinien, die als Ergänzungen zu den verschiedenen

   Bemaßungselementen eingefügt werden können (z.B. als Projektions- oder Verlängerungslinien).

   Der Unterschied zur normalen Linieneingabe besteht darin, daß nur die Attribute für Maßhilfslinien

   verwendet werden. Die aktuelle Linienbreite und der -typ muß also nicht erst passend eingestellt

   werden.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Anfangspunkt der Maßhilfslinie einzugeben. In der

       Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit

       angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Anfangspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Anfangspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       Endpunkt der Maßhilfslinie einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint die Hilfslinie mit der aktuellen Maßhilfslinienbreite.


   Bemaßung: Textposition

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Nach Eingabe eines Bemaßungselements wird der Maßtext bzw. die Maßzahl automatisch unter

   Berücksichtigung der aktuellen Bemaßungsattribute in Position und Ausrichtung angepaßt

   ausgegeben. Wird dennoch eine Verschiebung des Textes gewünscht, so ist dies mit der

   vorliegenden Werkzeugfunktion möglich. Bitte beachten Sie, daß dadurch die automatische

   Textpositionierung aufgehoben wird. Beispielsweise steht der Maßtext nach einer anschließenden

   Drehung um 180° auf dem Kopf. Eine automatische Textgenerierung wird von dieser Operation

   nicht beeinflußt.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Bemaßungselement auszuwählen, dessen Maßtext

       verschoben werden soll. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeiger-

       position in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl werden an der aktuellen Mauszeigerposition die Ausmaße des

       Maßtextes dynamisch angezeigt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative Position in

       Bezug auf den bisherigen Textstandort ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die neue Text-

       position einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe wird von der gewählten Textposition aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Sie legt die Textrichtung fest. Gleichzeitig blendet

       die Datenausgabe die relative Position in Bezug auf die neue Textposition ein.

       Ein zweiter Mausklick an der neuen Textposition führt zu einer automatischen Ausrichtung

       entlang der Maßlinie. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Textrichtung einzugeben.

   4. Nach Punkteingabe erscheint der alte Maßtext an der neuen Position.


   Bemaßung: Text

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Nach Eingabe eines Bemaßungselements wird der Maßtext bzw. die Maßzahl automatisch unter

   Berücksichtigung der aktuellen Bemaßungsattribute generiert und ausgegeben. Mit der vorliegen-

   den Werkzeugfunktion kann der Text fest vorgegeben werden. Bitte beachten Sie, daß dadurch die

   automatische Textgenerierung aufgehoben wird. Beispielsweise findet keine Maßzahlanpassung

   mehr statt, wenn die Bemaßung verkleinert oder vergrößert wird, obwohl sich die Abmessung ver-

   ändert. Eine automatische Textpositionierung wird von dieser Operation nicht beeinflußt.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Bemaßungselement auszuwählen, dessen Maßtext

       neu eingegeben werden soll. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Maus-

       zeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird eine Dialogbox geöffnet, in der der neue Maßtext

       angegeben werden kann. Die Statuszeile fordert Sie hierzu auf.

   3. Wenn die Dialogbox mit Ok geschlossen wird, erscheint der neue Maßtext an der alten Position.

       Andernfalls wird die Eingabe ignoriert. Kein Text ist ebenfalls zulässig.


   Bemaßung: verändern

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Bei der Eingabe eines Bemaßungselements können die Maßpunkte der Hilfslinien nicht immer

   völlig frei festgelegt werden. Bei der Winkel-Bemaßung beispielsweise beginnen sie immer in der

   Winkelspitze. Um sie zu verlängern, zu verkürzen oder ganz verschwinden zu lassen, kann die

   vorliegende Werkzeugfunktion benutzt werden. Bitte beachten Sie, daß bei einer Linienverkürzung

   auf die Länge Null die ursprüngliche Richtungsinformation der Maßhilfslinie verloren geht. Bei einer

   anschließenden Verlängerung kann die Richtung folglich beliebig sein.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das Bemaßungselement auszuwählen, dessen eine

       Maßhilfslinie verändert werden soll. Um welche Linie es sich dabei handelt, hängt davon ab, an

       welcher das Element näher angeklickt wurde. In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die

       aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird die betreffende Maßhilfslinie dynamisch bis zum Projek-

       tionspunkt der aktuellen Mauszeigerposition auf die Linie mitgeführt. Gleichzeitig blendet die

       Datenausgabe neben der relativen Position in Bezug auf den Anfangspunkt der Hilfslinie ihre

       Länge ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den neuen Maßpunkt einzugeben.

   3. Nach dieser Punkteingabe erscheint die Maßhilfslinie mit ihrer neuen Länge.


   Bemaßung: zerlegen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Bemaßung zu erreichen.

   Falls es für ganz spezielle Zeicheneintragungen notwendig wird, Teile aus einem Bemaßungs-

   element auszusparen oder sonst wie zu verändern, kann die Bemaßung mit dieser Werkzeug-

   funktion zunächst in einzelne Linien, Bögen, Pfeile und Texte zerlegt werden, um sie dann

   weiter zu bearbeiten. Das Bemaßungselement an sich wird dabei aufgegeben.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, das zu zerlegende Bemaßungselement auszuwählen.

       In der Datenausgabe des Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten

       Einheit angezeigt.

   2. Unmittelbar nach der Elementauswahl wird die Zerlegung durchgeführt.


   Symbol zeichnen

   Die Werkzeuggruppe Symbol zeichnen ist über die Menügruppe Symbole oder die

   Werkzeugpalette zu erreichen. Es sind keine einzelnen Werkzeugfunktionen vorhanden.

   Wenn zuvor keine Bibliothek geöffnet oder geladen wurde, ist die Funktion gesperrt.

   Ausführung:

   1. Mit Anwahl der Werkzeuggruppe Symbol zeichnen wird die Dialogbox Symbol zeichnen

       geöffnet. In ihr erfolgt die Auswahl des Symbols.

   2. Ist die Auswahl in der Dialogbox Symbol zeichnen durch die Schaltfläche Ok oder durch

       Doppelklick auf den gewünschten Symbolnamen abgeschlossen, wird es als Selektion in die

       aktuelle Zeichnung kopiert. Damit sind vorherige Selektionen aufgehoben. Um das Symbol an

       die endgültige Position zu verschieben, wird die Funktion Verschieben automatisch aktiviert.


   Messen/Erfragen

   Die Werkzeuggruppe Messen/Erfragen ist über die Menügruppe Hilfen oder die Werkzeugpalette

   zu erreichen.

   Diese Werkzeuggruppe unterscheidet sich von den anderen dadurch, daß sie keine Elemente

   erstellende Funktionen enthält, sondern Hilfsmittel zur Informationsbeschaffung über bestehende

   Objekte bereit hält.

   Sie lauten im einzelnen

      · Messen (voreingestellt)

      · Elementdaten erfragen

      · Attribute erfragen


   Messen

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Messen/Erfragen zu erreichen.

   Sie dient zur Messung von Längen und Richtungen zwischen zwei Punkten: dem Bezugs- und

   dem Meßpunkt.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den Bezugspunkt einzugeben. In der Datenausgabe des

       Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Punkteingabe wird vom gewählten Bezugspunkt aus eine Linie zur aktuellen

       Mauszeigerposition dynamisch mitgeführt. Gleichzeitig blendet die Datenausgabe die relative

       Position in Bezug auf den Bezugspunkt ein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, den

       Meßpunkt einzugeben.

   3. Nach Punkteingabe erscheint in der Statuszeile das Ergebnis der Messung:

          Länge	Entfernung zwischen Bezugs- und Meßpunkt

          Winkel	Polarwinkel der Meßgeraden in Grad

          X-Abstand	Differenz der x-Koordinaten von Bezugs- und Meßpunkt

          Y-Abstand	Differenz der y-Koordinaten von Bezugs- und Meßpunkt

       Die Längenangaben werden in der gewählten Einheit angezeigt. Die Anzahl der Nachkomma-

       stellen wird so groß gewählt, daß der jeweilige Wert genau darstellbar ist.

       Um die Ergebnisse in der Statuszeile lesen zu können, bleibt sie erhalten, so daß keine erneute

       Aufforderung zur Eingabe eines Bezugspunktes ausgegeben wird.


   Erfragen: Elementdaten

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Messen/Erfragen zu erreichen.

   Sie dient zur Ermittlung von geometrischen Daten bereits gezeichneter Elemente. So kann

   beispielsweise der Radius eines Kreisbogens oder der Mittelpunkt einer Ellipse erfragt werden.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, ein Element auszuwählen. In der Datenausgabe des

       Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird in der Statuszeile der Typ des Elements, sowie dessen

       geometrische Daten angezeigt. Die Längenangaben werden in der gewählten Einheit und

       Winkel in Grad angezeigt. Die Anzahl der Nachkommastellen wird so groß gewählt, daß der

       jeweilige Wert genau darstellbar ist. Um die Ergebnisse in der Statuszeile lesen zu können,

       bleibt sie erhalten, so daß keine erneute Aufforderung zur Auswahl eines Elementes ausgegeben

       wird.


   Erfragen: Attribute

   Diese Werkzeugfunktion ist über die Werkzeuggruppe Messen/Erfragen zu erreichen.

   Sie dient zur Ermittlung von Attributen bereits gezeichneter Elemente. So kann beispielsweise der

   Linientyp oder die Linienbreite, sowie Farbe oder Textgröße usw. erfragt werden.

   Ausführung:

   1. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, ein Element auszuwählen. In der Datenausgabe des

       Zeichenfensters wird die aktuelle Mauszeigerposition in der gewählten Einheit angezeigt.

   2. Nach erfolgter Elementauswahl wird in der Statuszeile der Typ des Elements, sowie dessen

       Attribute angezeigt. Sofern die Attributdaten Einheiten besitzen werden sie mit angegeben.

       Um die Ergebnisse in der Statuszeile lesen zu können, bleibt sie erhalten, so daß keine erneute

       Aufforderung zur Auswahl eines Elementes ausgegeben wird.


   Linientyp

   Das Auswahlfeld Linientyp ist über die Werkzeugpalette zu erreichen.

   Es enthält vier verschiedene Linientypen, die als Linienattribut zur Auswahl stehen. Durch einen

   einfachen Mausklick auf das entsprechende Symbol wird ein Typ eingestellt. Er wird für alle

   fogenden Zeichenfunktionen verwendet, außer wenn separate Typangaben wie beispielsweise bei

   den Schraffurmustern benutzt werden. Die Textdarstellung erfolgt immer mit durchgezogenen

   Linienzügen.

   Die zur Verfügung stehenden Linientypen sind

      durchgezogen

      gestrichelt

      strichpunktiert

      gepunktet

   Die Länge der Periodizität bei den unterbrochenen Linientypen kann nicht eingestellt werden,

   sondern ist durch die jeweils verwendete Linienbreite automatisch festgelegt.


   Linienbreite

   Das Auswahlfeld Linienbreite ist über die Werkzeugpalette zu erreichen.

   Es enthält vier verschiedene Linienbreiten, die als Linienattribut zur Auswahl stehen. Durch einen

   einfachen Mausklick auf das entsprechende Symbol wird eine Breite selektiert. Sie wird für alle

   folgenden Zeichenfunktionen verwendet, außer wenn separate Breitenangaben wie beispielsweise

   bei den Schraffurmustern oder Bemaßungen benutzt werden. Die Textdarstellung erfolgt nur dann

   in der gewählten Linienbreite, wenn die automatische Breitenanpassung ausgeschaltet ist.

   Die vier auswählbaren Linienbreiten sind nicht fest vorgegeben, sondern über den Menüpunkt

   Einstellen/Linienbreiten zu definieren, so daß eine Zeichnung Linien mit beliebig vielen ver-

   schiedenen Breiten enthalten kann. Zur einfacheren Handhabung können die vier gerade am

   häufigsten verwendeten Linienbreiten über das Auswahlfeld eingestellt werden. Die Breiten sind

   dabei immer von oben nach unten zunehmend, um die Symbolik als Gedankenstütze benutzen

   zu können.

   Die Linienbreite beeinflußt die Länge der Periodizität bei den unterbrochenen Linientypen.


Farbpalette

   Die Farbpalette ist in einem verschiebbaren Fenster mit dem Titelzeichen F am äußersten

   rechten Bildschirmrand untergebracht. Es enthält alle zur Verfügung stehenden Farben in Form

   von entsprechend farbigen Schaltflächen. Mit Hilfe eines einfachen Mausklicks wird die Farbe

   selektiert und in den folgenden Zeichenfunktionen als Zeichenattribut verwendet. Welche Farbe

   gerade eingestellt ist, kann an der eingedrückten Schalterstellung erkannt werden.

Hinweis:

   Die dunkelgrüne Farbe wird ebenfalls zur Kenntlichmachung von Selektionen benutzt. Da

   selektierte Texte nicht noch zusätzlich fein gepunktet dargestellt werden, kann eine optische

   Unterscheidung zwischen nicht selektierten dunkelgrünen und selektierten Texten Schwierig-

   keiten bereiten.


Statuszeile

   Die Statuszeile ist am unteren Bildschirmrand untergebracht. Sie informiert den Benutzer zu jeder

   Zeit, in welchem Arbeitszustand sich DIG-CAD gerade befindet und welche Eingaben erwartet

   werden.

   Wenn die Abarbeitung einer Werkzeugfunktion aktiv ist, gibt die Statuszeile zum einen die

   Bezeichnung für die Funktion aus und hinter einem Doppelpunkt die Aufforderung, einen

   Punkt einzugeben oder ein Element auszuwählen, um bestimmte Funktionsschritte zu erfüllen:

      Werkzeugfunktion: Arbeitsanweisung

   Wenn eine Dialogbox geöffnet ist, wird eine kurze Anweisung für die durchzuführenden Ein-

   gaben angezeigt.

   Falls längere Bearbeitungsphasen auftreten, wie z.B. das Einladen von Zeichnungen von der

   Diskette oder das Ausdrucken, erfolgt ebenfalls eine Informierung über die Statuszeile.


Zeichenfenster

   Das Zeichenfenster ist der wichtigste Teil auf der Arbeitsfläche von DIG-CAD. Es wird beim

   Anlegen einer neuen Zeichnung oder beim Laden einer Zeichnung geöffnet. Wenn bereits ein

   Zeichenfenster geöffnet war, wird dieses zuerst geschlossen bevor das neue erscheint. Es ist

   also immer nur ein Zeichenfenster darstellbar. Mit Hilfe der Randflächen kann es mit der Maus

   wie ein normales Windows-Fenster in der Größe beliebig verändert werden.

   In der Titelleiste erscheint der Name der aktuellen Zeichnung einschließlich der vollständigen

   Verzeichnispfadangabe.

   Der Inhalt des Zeichenfensters kann in vier Unterbereiche eingeteilt werden:

      · Datenausgabe

      · Zoomschieber

      · Positionsschieber

      · eigentliches Zeichenfenster

   Das eigentliche Zeichenfenster stellt einen bestimmten Ausschnitt aus der aktuellen Zeichnung

   dar. Während die nutzbare Zeichenfläche fast unbegrenzt ist, steht auf dem Bildschirm nur ein

   beschränkter Platzbereich zur Verfügung. Um sich dennoch den ganzen Zeichnungsinhalt ansehen

   zu können, muß die Zeichnung gegebenenfalls verkleinert dargestellt werden.

   Der Faktor zwischen der tatsächlichen Zeichengröße und der Darstellungsgröße auf dem Bild-

   schirm wird Vergrößerungs- oder Zoom-Faktor genannt. Er kann beispielsweise mit den Funktionen

   Zoom alles, Zoom x1 und Zoom in Fenster beeinflußt werden. Mit Hilfe des Zoomschiebers auf

   der linken Seite des Zeichenfensters kann der Vergrößerungsfaktor aber auch direkt eingestellt

   werden. Dieser Schieber besitzt eine logarithmische Skala. In Mittelstellung beträgt der Faktor 1,0

   (Zoom x1). Nach oben und unten kann dieser um das Tausendfache bzw. auf ein Tausendstel ver-

   ändert werden. Durch Mausklick auf die zugehörigen Pfeilschalter oder die Flächen ober- und unter-

   halb des Schiebers wird der Vergrößerungsfaktor um das 1,2- oder 0,83-fache bzw. um das Doppel-

   te oder die Hälfte verändert. Bei jeder Beeinflussung des Zoom-Faktors wird dieser numerisch in

   der Datenausgabe angezeigt.

   Wenn im Zeichenfenster nur ein kleiner Ausschnitt der ganzen Zeichnung zu sehen ist, kann er

   mit Hilfe der Positionsschieber horizontal und vertikal verschoben werden. Diese sind am

   unteren und rechten Rand des Fensters untergebracht. Ein Mausklick auf die zugehörigen Pfeil-

   schalter oder die Flächen neben den Schiebern verschieben den Zeichnungsausschnitt um ein

   Fünftel bzw. um die fast volle Abmessung des Ausschnitts in der zugehörigen Richtung.

   Der Verschiebungsbereich, auf den die Schieberstellung bezogen wird, ist durch die Ausmaße

   der Zeichnung, die sie beim letzten Aufruf der Funktion Zoom alles hatte (hier werden die äußeren

   Grenzen der Zeichnung ermittelt), definiert.

   Innerhalb des eigentlichen Zeichenfensters erfolgt die Eingabe von Zeichenobjekten mit Hilfe der

   Maus. Der Mauszeiger wird hier normalerweise durch ein Kreuz dargestellt. Die Eingaben bestehen

   aus Punkteingaben und Elementauswahlen.

   Während der Abarbeitung von Werkzeugfunktionen können die Zoom- und Positionsschieber ver-

   wendet werden, um auch zu Stellen zu gelangen, die zunächst außerhalb des Zeichnungsaus-

   schnitts liegen.


Datenausgabe

   Die Datenausgabe befindet sich im oberen Abschnitt des Zeichenfensters. Sie hat zwei

   wesentliche Aufgaben:

      · Ausgabe von geometrischen Daten

      · Numerische Eingabe von geometrischen Daten

   Sobald sich der Mauszeiger im eigentlichen Zeichenfenster bewegt, werden in der Datenausgabe

   verschiedene geometrische Daten angezeigt. Um wieviele und welche Angaben es sich handelt,

   hängt davon ab, in welchem Arbeitsschritt sich DIG-CAD gerade befindet.

   Jedes Ausgabefeld der maximal acht möglichen besteht aus einem Abkürzungszeichen, das den

   durch einen Doppelpunkt getrennten folgenden Zahlenwert beschreibt.

   Die aus Platzgründen nicht angezeigten Einheiten der Zahlenausgaben sind der jeweiligen

   Funktionsbeschreibung zu entnehmen. In der Regel ist es die Einheit, die beim

   Anlegen einer Zeichnung oder bei der nachträglichen Maßstabsänderung eingetragen wird, oder

   Grad bei Angabe von Winkeln.

   Der Maßstab findet bei der Datenausgabe keine Berücksichtigung, weil die reale Größe mit der

   gewählten Einheit angezeigt wird und nicht die Größe, die das Objekt auf der Zeichnung haben

   wird.

   Die Genauigkeit der Zahlenausgaben wird in der Dialogbox Zahlenformat festgelegt.

   Die beiden mit X und Y bezeichneten Ausgabefelder im oberen linken Bereich besitzen bei jeder

   Werkzeugfunktion und jedem Arbeitsschritt dieselbe Bedeutung: Der Ort des Mauszeigers in

   absoluten kartesischen Koordinaten. Der absolute Nullpunkt des zugehörigen Koordinatensystems

   befindet sich bei einer neuen Zeichnung in der Fenstermitte, kann aber später jederzeit über den

   Menüpunkt Hilfen/neuer Nullpunkt verschoben werden. Für die Zeichnung selber besitzt er

   aber überhaupt keine Bedeutung, weil der Zeichnungsausschnitt beliebig verschoben sein kann.

   In der folgenden Tabelle sind weitere Abkürzungszeichen mit den Bedeutungen der darauf folgen-

   den Zahlenwerte angegeben. Normalerweise sind die Ausgabefelder als Paare zu betrachten.

      Abkürzungszeichen	Allgemeine Bedeutung

B, H	Breite und Höhe eines rechteckförmigen Bereichs

Z	Zoom-Faktor

X, Y	absolute oder relative kartesische Koordinaten eines Punktes:

X und Y

R, W	absolute oder relative Polarkoordinaten eines Punktes: Radius und

Winkel

D	Distanz eines Punktes zu einem Objekt

L	Länge einer Linie

R, D	Radius und Durchmesser eines Kreises

R, R	Radien (Halbmesser) einer Ellipse

W	Öffnungswinkel eines Kreisbogens oder Drehwinkel

R	Radius (Halbmesser) einer Ellipse

e, W	halber Brennpunktabstand und dessen Winkelneigung einer Ellipse

P	Skalierungsfaktor


Numerische Dateneingabe

   Die numerische Dateneingabe erfolgt in der Datenausgabe des Zeichenfensters.

   Sie bietet die Möglichkeit, während der Ausführung jeder Funktion in jedem Arbeitsschritt jeden

   angezeigten Ausgabewert numerisch verändern oder neu eingeben zu können.

   Zu diesem Zweck gibt es zwei Aufrufmöglichkeiten:

      · Mausklick auf das Ausgabefeld, das die Zeichenobjekteigenschaft besitzt, die Sie numerisch

        eingeben möchten

      · Menüpunkt Zeichnen/Numerische Eingabe

      · Betätigung der Taste Strg+N

   Daraufhin erscheint an der angeklickten Stelle ein Eingabefeld, das mit dem letzten Ausgabewert

   vorbelegt ist. Mit der Taste Strg+N wird das erste obere linke Ausgabefeld zur Eingabe aktiviert.

   Der Vorteil der letzten Aufrufmethode ist, daß das Zeichenfeld mit der Maus nicht verlassen werden

   muß, so daß der numerisch einzugebende Punkt schon graphisch voreingestellt werden kann.

   Dies ist besonders wichtig, wenn beispielsweise der Abstand einer Parallele eingegeben werden

   soll. Hierbei ist es alleine vom Abstand her nicht eindeutig, auf welcher Seite sie sich von der

   ursprünglichen Linie befindet, so daß die anderen Daten ebenfalls kontrolliert werden müssen.

   Dies ist graphisch einfacher zu übersehen als numerisch.

   Für die Eingabedaten gilt das gleiche wie das in Datenausgabe für die Ausgabedaten Gesagte.

   Um die Dateneingabe abzuschließen, bestehen folgende Möglichkeiten:

      · erneuter Mausklick auf ein anderes Ausgabefeld, um dieses zur Eingabe zu aktivieren

      · Betätigung der Taste Tab, um zum nächsten Ausgabefeld zu gelangen

      · Betätigung der Taste Umschalt+Tab, um zum vorherigen Ausgabefeld zu gelangen

      · Betätigung der Taste Return, um alle in den Eingabefeldern vorgenommenen Änderungen

        zu übernehmen und die numerische Punkteingabe zu verlassen

      · Betätigung der Taste Esc oder Aufruf von Rückgängig, um die numerische Punkteingabe

        wirkungslos abzubrechen

   Wird ein numerischer Wert verändert, so kann dies Auswirkungen auf die übrigen Daten haben.

   Das Zeichenfenster zeigt gegebenenfalls die dabei auftretenden Änderungen an. Aber erst mit

   Betätigung der Return-Taste werden die numerischen Eingaben wirklich übernommen.


Dialogboxen

   Viele Funktionen von DIG-CAD benötigen für ihre Ausführung eine ganze Reihe von Informationen.

   Die dafür notwendigen Eingabekontrollen sind in Dialogboxen untergebracht. Dies sind Fenster,

   die in übersichtlicher Form je nach Aufgabe Text-, Eingabe- oder Auswahlfelder, sowie Listen- und

   Kombinationsfenster und Schaltflächen enthalten. Teilweise sind in solchen Dialogboxen Einstel-

   lungen vorzunehmen, die erst bei späteren Funktionsaufrufen benötigt werden. Dies hat den Vorteil,

   nicht bei jedem Funktionsaufruf alle erforderlichen Informationen erneut mit angeben zu müssen.

   Beispielsweise können die Eigenschaften eines Schraffurmusters einmal eingestellt werden, um

   sie dann für verschiedene auszuschraffierende Flächen zu benutzen.

   Jede Dialogbox besitzt die Schaltflächen Ok und Abbrechen. Um eine Dialogbox, in die man

   versehentlich hineingeraten ist oder die nur einmal angesehen werden sollte, wieder zu verlassen,

   sollte die Schaltfläche Abbrechen betätigt werden. In diesem Fall werden eventuell durchgeführte

   Einstellungen und Änderungen ignoriert. Wenn sie aber übernommen werden sollen, muß Ok an-

   geklickt werden. Falls die Schaltfläche Ok schwarz umrandet erscheint, ist sie vorfokussiert, d.h.

   auch mit der Return-Taste kann eine Bestätigung der Eingaben erfolgen.

   Im folgenden sind alle aufrufbaren Dialogboxen nach Themengruppen geordnet aufgeführt:

      Zeichnungen	Bibliotheken

         · neue Zeichnung	   · Bibliothek laden

         · Zeichnung laden	   · Bibliothek speichern als

         · Zeichnung speichern als	   · Symbol definieren

         · Bitmap-Attribute

         · Zeichnung drucken

         · Zeichnung hinzuladen

         · Selektion speichern als

         · Maßstab ändern

      Einstellungen zum Zeichnen	Zeichnen

         · Linienbreiten	   · Koordinateneingabe

         · Textattribute    	   · Texteingabe

         · Edit-Attribute        	   · Mehrfachkopie in Matrix

         · Schraffurmuster    	   · Radiale Mehrfachkopie

         · Pfeilform   	   · Symbol zeichnen

         · Bemaßung

         · Fangbereich

         · Bildschirmgröße

      Hilfen	Verschiedenes

         · Rastereinstellung	   · Info

         · Zahlenformat


Dialogbox: neue Zeichnung

   Die Dialogbox neue Zeichnung ist über die Menügruppe Zeichnung zu öffnen.

   Neben der Funktion Zeichnung laden stellt sie die einzige Möglichkeit dar, nach dem Start von

   DIG-CAD ein Zeichenfenster zu öffnen. In ihr wird der Name der Zeichnung, der Abbildungsmaß-

   stab und die zu verwendende Einheit definiert.

   Der Abbildungsmaßstab gibt das Verhältnis zwischen dem realen Vorbild (z.B. einem Haus), das

   in der Zeichnung dargestellt werden soll, und der tatsächlichen Zeichengröße, in der es unskaliert

   ausgedruckt werden kann, an. Bedenken Sie, daß die Darstellung im Zeichenfenster außerdem

   von dem Vergrößerungsfaktor (Zoom-Faktor) abhängt. Dieser beeinflußt aber nicht die tatsächliche

   Zeichengröße. Beim Ausdruck besteht weiterhin die Möglichkeit, die tatsächliche Zeichengröße

   zu skalieren. Zur besseren Übersicht über die verschiedenen Abbildungssysteme von DIG-CAD mit

   ihren Zusammenhängen, soll folgende Darstellung dienen:

    Reales Vorbild

   |

   | Abbildungsmaßstab

   |

     Tatsächliche Zeichengröße

|	     |

    Vergrößerungsfaktor	|	     | Skalierungsfaktor

|	     |

Darstellung im Zeichenfenster        Ausgedruckte Zeichnung

   Die Angabe der zu benutzenden Einheit bezieht sich auf das reale Vorbild. So sollte für große

   Objekte ein verkleinernder Maßstab (z.B. 1:10000) mit einer großen Einheit (z.B. km) benutzt

   werden, um zu lange Zahlen in der Dateneingabe und -ausgabe zu vermeiden. Für kleine darzu-

   stellende Objekte wird ein vergrößernder Maßstab (z.B. 1000000:1) mit kleiner Einheit (z.B. nm)

   bevorzugt. Angaben wie Linienbreite oder Textgröße erfolgen in absoluten unabhängigen Einheiten,

   die dann jeweils angezeigt sind. Sie beziehen sich auf die tatsächliche Zeichengröße.

   Die Statuszeile fordert Sie zu den entsprechenden Eingaben auf.

   Eingabemöglichkeiten:

      Name               Eingabefeld für den Namen der Zeichnung, die neu begonnen werden soll. Es

                              handelt sich dabei um den Dateinamen ohne Punkt und Namensendung, unter

                              dem die Zeichnung später abgespeichert wird. Unzulässige Zeichen werden

                              durch 'x' ersetzt und die Endung durch .DCD ergänzt. Der Name wird aber

                              meistens erst bei Aufruf der Funktion Zeichnung speichern als angegeben,

                              weil dann ebenfalls der Verzeichnispfad festgelegt werden kann. Dieser wird

                              später zusammen mit dem Dateinamen in der Titelzeile des Zeichenfensters

                              ausgegeben.

      Maßstab           Eingabefelder für den Abbildungsmaßstab. Wenn das reale Vorbild einer Zei-

                              chnung zu groß ist, sollte ein Maßstab wie beispielsweise 1:10, 1:100 oder

                              1:1000 benutzt werden. Die Zeichnungsausmaße erreichen so wieder ausdruck-

                              bare Größen. Entsprechend werden bei Objekten, die in Wirklichkeit zu klein

                              sind, vergrößernde Abbildungsmaßstäbe wie 10:1, 100:1 oder 1000:1 verwendet.

                              Für die einzelnen Zahlen sind nur ganze Zahlen erlaubt.

      Einheit             Auswahlfeld für die Einheit, auf die sich die Datenausgabe im Zeichenfenster

                              bezieht. Numerische Eingaben, sowie die Werkzeugfunktion Messen

                              verwenden ebenfalls diese Einheit. Die Einheit mm ist Standardeinstellung.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Der angegebene Dateiname, Abbildungsmaßstab und

                              die ausgewählte Einheit werden für die neue Zeichnung übernommen. Wenn

                              bereits eine Zeichnung geöffnet ist, wird diese zuvor geschlossen. Falls es sich

                              dabei um eine Zeichnung handelt, die seit ihrer letzten Abspeicherung verändert

                              wurde, erfolgt zunächst eine Sicherheitsabfrage. Dann kann der ganze Vorgang

                              auch noch abgebrochen werden.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Es wird keine neue Zeichnung angelegt.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Zeichnung laden

   Die Dialogbox Zeichnung laden ist über die Menügruppe Zeichnung zu öffnen.

   Neben der Funktion neue Zeichnung stellt sie die einzige Möglichkeit dar, nach dem Start von

   DIG-CAD ein Zeichenfenster zu öffnen. Sie dient zur Auswahl einer bereits bestehenden Zei-

   chnung, die als Datei in einem für DIG-CAD lesbaren Dateiformat vorliegt. Bei DCD-Dateien wird

   neben der eigentlichen Zeicheninformation auch noch der Abbildungsmaßstab und die zu ver-

   wendende Einheit geladen und eingestellt. Nähere Informationen darüber befinden sich bei

   neue Zeichnung.

   Eingabemöglichkeiten:

      Dateiname:      Eingabefeld für den Dateinamen der Zeichnung, die geladen werden soll.

                              Wenn das Eingabefeld leer ist, wird die Schaltfläche Ok inaktiviert. Werden

                              Jokerzeichen wie * oder ? verwendet und die Return-Taste betätigt, so werden

                              alle diesem Format entsprechenden Dateinamen im Listenfenster Dateien auf-

                              geführt, die sich im aktuellen Verzeichnis befinden. Wenn der Dateiname eine

                              Verzeichnispfadangabe enthält, wird zu diesem Verzeichnis gewechselt.

      Verzeichnis:     Anzeigefeld für den aktuellen Verzeichnispfad. Das Verzeichnis kann gewechselt

                              werden, indem es im Eingabefeld Dateiname eingegeben wird oder mit der Maus

                              im Listenfenster Verzeichnisse angeklickt wird. Nach Neustart von DIG-CAD

                              ist zunächst das unter Windows angegebene Arbeitsverzeichnis eingestellt.

                              (In der Windows-Version 3.0 ist dies immer das Verzeichnis, in dem sich

                              DIG-CAD selbst befindet.)

      Dateien:           Listenfenster, das die Namen aller Dateien enthält, die im aktuellen Verzeichnis

                              stehen und dem im Eingabefeld Dateiname eingetragenen Format entsprechen.

                              Wenn die Dateianzahl die Listenfensterhöhe überschreitet, erscheint ein Schie-

                              ber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste durch das Fenster geschoben werden

                              kann. Durch Anklicken eines Dateinamens erscheint dieser im Eingabefeld

                              Dateiname. Ein Doppelklick führt zur automatischen Auslösung der Schalt-

                              fläche Ok.

      Verzeichnisse: Listenfenster, das die Namen aller Laufwerke und Unterverzeichnisse zeigt, die

                              im aktuellen Verzeichnis stehen. Wenn die Verzeichnisanzahl die Listenfenster-

                              höhe überschreitet, erscheint ein Schieber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste

                              durch das Fenster geschoben werden kann. Durch Anklicken eines Verzeichnis-

                              namens erscheint dieser im Eingabefeld Dateiname. Ein Doppelklick führt zum

                              entsprechenden Laufwerks- oder Verzeichniswechsel.

      Datei-Typ         Auswahlbox für verschiedene Dateitypen. Bei Auswahl erscheint die zugehörige

                              Namensendung mit dem führenden Jokerzeichen * in dem Eingabefeld

                              Dateiname. Siehe auch Dateiformate.

                              In diesem Dialogmodus kann keine Bibliothek geladen werden. Der zugehörige

                              Datei-Typ .BIB steht deshalb nicht zur Verfügung. Zu diesem Zweck muß

                              die Funktion Bibliothek laden benutzt werden.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für gültig. Falls die im Eingabefeld Dateiname stehende Zeich-

                              nung existiert, wird sie geladen. Ist sie nicht vorhanden ist, erscheint ein ent-

                              sprechendes Benachrichtigungsfenster, so daß eine Namensverbesserung

                              erfolgen kann. Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermöglicht die Return-

                              Taste denselben Effekt. Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn

                              das Dateinameneingabefeld nicht leer ist!

                              Wenn bereits eine Zeichnung geöffnet ist, wird diese zuvor geschlossen. Falls es

                              sich dabei um eine Zeichnung handelt, die seit ihrer letzten Abspeicherung

                              verändert wurde, erfolgt zunächst eine Sicherheitsabfrage. Dann kann der ganze

                              Vorgang auch noch abgebrochen werden.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und keine Zeichnung

                              geladen.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Zeichnung speichern als

   Die Dialogbox Zeichnung speichern als ist über die Menügruppe Zeichnung zu öffnen.

   Sie dient zur Auswahl eines Verzeichnispfades und eines Namens, unter dem die geöffnete

   Zeichnung gesichert wird. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn eine neue Zeichnung angelegt

   wurde, die nun in einem ganz bestimmten Verzeichnis abgelegt werden soll.

   Im Gegensatz zur Funktion Zeichnung speichern ist hier auch das Dateiformat wählbar.

   Dabei sollte aber grundsätzlich immer eine Sicherung im DCD-Format erfolgen, um den vollen

   Informationsgehalt einer Zeichnung zu speichern. Dazu gehören neben der eigentlichen Zeichen-

   information auch der Abbildungsmaßstab und die verwendete Einheit. Nähere Informa-

   tionen darüber befinden sich bei neue Zeichnung.

   Eingabemöglichkeiten:

      Dateiname:      Eingabefeld für den Dateinamen der Zeichnung, die gespeichert werden soll.

                              Wenn das Eingabefeld leer ist, wird die Schaltfläche Ok inaktiviert. Werden

                              Jokerzeichen wie * oder ? verwendet und die Return-Taste betätigt, so werden

                              alle diesem Format entsprechenden Dateinamen im Listenfenster Dateien auf-

                              geführt, die sich im aktuellen Verzeichnis befinden. Wenn der Dateiname eine

                              Verzeichnispfadangabe enthält, wird zu diesem Verzeichnis gewechselt.

      Verzeichnis:     Anzeigefeld für den aktuellen Verzeichnispfad. Das Verzeichnis kann gewechselt

                              werden, indem es im Eingabefeld Dateiname eingegeben wird oder mit der Maus

                              im Listenfenster Verzeichnisse angeklickt wird. Nach Neustart von DIG-CAD

                              ist zunächst das unter Windows angegebene Arbeitsverzeichnis eingestellt.

                              (In der Windows-Version 3.0 ist dies immer das Verzeichnis, in dem sich

                              DIG-CAD selbst befindet.)

      Dateien:           Listenfenster, das die Namen aller Dateien enthält, die im aktuellen Verzeichnis

                              stehen und dem im Eingabefeld Dateiname eingetragenen Format entsprechen.

                              Wenn die Dateianzahl die Listenfensterhöhe überschreitet, erscheint ein Schie-

                              ber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste durch das Fenster geschoben werden

                              kann. Durch Anklicken eines Dateinamens erscheint dieser im Eingabefeld

                              Dateiname. Ein Doppelklick führt zur automatischen Auslösung der Schalt-

                              fläche Ok.

      Verzeichnisse: Listenfenster, das die Namen aller Laufwerke und Unterverzeichnisse zeigt, die

                              im aktuellen Verzeichnis stehen. Wenn die Verzeichnisanzahl die Listenfenster-

                              höhe überschreitet, erscheint ein Schieber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste

                              durch das Fenster geschoben werden kann. Durch Anklicken eines Verzeichnis-

                              namens erscheint dieser im Eingabefeld Dateiname. Ein Doppelklick führt zum

                              entsprechenden Laufwerks- oder Verzeichniswechsel.

      Datei-Typ         Auswahlbox für verschiedene Dateitypen. Bei Auswahl erscheint die zugehörige

                              Namensendung mit dem führenden Jokerzeichen * in dem Eingabefeld

                              Dateiname. Siehe auch Dateiformate.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für gültig. Wenn der im Eingabefeld Dateiname stehende Name

                              ein gültiges Format besitzt, wird die aktuelle Zeichnung unter diesem abgespei-

                              chert. Andernfalls erscheint ein entsprechendes Benachrichtigungsfenster, so

                              daß eine Namensverbesserung erfolgen kann.

                              Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermöglicht die Return-Taste denselben

                              Effekt. Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn das Dateinamen-

                              eingabefeld nicht leer ist!

                              Bitte beachten Sie, daß eine bereits mit dem gewählten Namen existierende

                              Datei ohne Warnung überschrieben wird!

                              Nach erfolgreicher Sicherung erscheint der neue Name in der Titelleiste des

                              Zeichenfensters.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und keine Zeichnung

                              gespeichert.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Bitmap-Attribute

   Die Dialogbox Bitmap-Attribute wird beim Abspeichern einer Zeichnung oder einer Selektion im

   BMP-Format geöffnet.

   Um eine unter DIG-CAD angefertigte Zeichnung in anderen Programmen wie Textverarbeitungen,

   Datenkalkulationen oder Malprogrammen weiterzuverarbeiten, müssen die vektoriell gespeicherten

   Daten in eine Rastergrafik umgewandelt werden. Dies kann z.B. mit Hilfe der Zwischenablage

   über das Menü Bearbeiten geschehen. Allerdings wird dabei die Auflösung der Rastergrafik immer

   durch die Bildschirmauflösung und -größe begrenzt sein. Eine vielseitigere Methode ist das Ab-

   speichern einer Zeichnung im Bitmapformat (BMP). Beachten Sie aber, daß dieses Format von

   DIG-CAD selbst nicht wieder eingelesen werden kann. Siehe hierzu auch unter Dateiformate.

   In der Dialogbox Bitmap-Attribute können die verschiedenen Eigenschaften einer Rastergrafik

   individuell eingestellt werden. Im übrigen wirken sich auch andere Einstellungen wie die in der

   Darstellungsqualität oder die bei den ausgeblendeten Elementen auf die BMP-Datei aus.

   Allerdings werden Selektionen immer aufgehoben, um deren Speicherung zu vermeiden. Ebenfalls

   sind wie beim Ausdrucken Rasterpunkte und Mittelpunkte von Bögen unterdrückt.

   Eingabemöglichkeiten:

      Auflösung        Eingabefelder für die Auflösung in x- und y-Richtung. Die Angaben erfolgen in

                              der Einheit Punkte pro Zoll (dpi = dots per inch). Diese Werte sind eigentlich nur

                              dann wichtig, wenn die Rastergrafik nach einer eventuellen Weiterverarbeitung

                              schließlich doch über einen Drucker zu Papier gebracht werden soll, und dann

                              noch den unter DIG-CAD festgelegten Maßstab darstellen muß. Die einzustel-

                              lenden Auflösungen sollten in diesem Falle denen des Druckers entsprechen.

                              Ansonsten ist die Pixeldichte einer Rastergrafik vom jeweils darstellenden

                              Gerät abhängig und würde hier kaum eine Bedeutung haben.

                              Eine Änderung der Auflösungswerte beeinflußt das Ausgabeformat.

      Ausgabeformat

                              Eingabefelder für die Breite und Höhe der Rastergrafik in Pixels. Durch die unter

                              DIG-CAD erstellte Zeichnung ist mit Berücksichtigung des Abbildungsmaßstabs

                              die Größe der Rastergrafik in Millimetern festgelegt. Die Werte werden in

                              Klammern rechts neben den Eingabefeldern ausgegeben. Sie können nur durch

                              einen Skalierungsfaktor beeinflußt werden, der nach Erscheinen dieser Dialog-

                              box zunächst immer auf 1.0 gesetzt ist. Wievielen Punkten die Ausmaße ent-

                              sprechen, hängt von den oben angegebenen Auflösungen ab.

                              Eine Änderung der Pixelzahl beeinflußt auch jeweils die andere, wobei sich durch

                              die Auflösung ebenfalls die Abmessungen in Millimetern ändern und damit auch

                              der Skalierungsfaktor.

                              Möchte man beispielsweise eine Rastergrafik mit 1000 Punkten in der Breite, so

                              muß diese Zahl einfach bei X-Pixel eingetragen werden. Um alle anderen Werte,

                              die sich daraus ergeben, braucht man sich überhaupt nicht zu kümmern. Also

                              doch nicht so kompliziert, oder ?! Berücksichtigen Sie aber, daß große Pixel-

                              zahlen entsprechend viel Plattenspeicher benötigen.

      Skalierungsfaktor:

                              Eingabefeld für den Skalierungsfaktor. Er bestimmt das Verhältnis zwischen der

                              tatsächlichen Zeichengröße und der Rastergrafikgröße. Nur bei einem Wert

                              von 1.0 wird der für die geöffnete Zeichnung verwendete Abbildungsmaßstab in

                              der BMP-Datei eingehalten, sofern beim späteren Ausdruck die eingestellte Auf-

                              lösung benutzt wird. Nähere Erläuterungen zu den Abbildungssystemen von

                              DIG-CAD sind bei neue Zeichnung zu finden.

      Tiefe                Für das Abspeichern als Rastergrafik kann in diesem Auswahlfeld eine mono-

                              chrome oder eine farbige Bitmap ausgesucht werden. Für die farbige Variante

                              werden unabhängig vom Bildschirmtreiber 16 Farben verwendet. Man sollte be-

                              rücksichtigen, daß farbige Rastergrafiken hier etwa vier mal so groß sind wie

                              schwarz/weiße.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig und startet die Abspeicherung.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen, ohne daß eine

                              Abspeicherung der Rastergrafik erfolgt.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Zeichnung drucken

   Die Dialogbox Zeichnung drucken ist über die Menügruppe Zeichnung zu öffnen.

   Alles steht und fällt mit den Ausgabemöglichkeiten, die ein CAD-Programm besitzt. Um möglichst

   viele graphische Ausgabegeräte, wie Drucker oder Plotter, unterstützen zu können, verwendet

   DIG-CAD die für MS-Windows erhältlichen Druckertreiber. Damit ist gewährleistet, daß auch für

   neu auf den Markt erscheinende Drucker sofort Treiberprogramme zur Verfügung stehen, die in der

   Regel gleich mitgeliefert werden. Da ebenfalls für eine große Anzahl von Plottern Treiber vorhan-

   den sind, kann eine Zeichnung auch ausgeplottet werden. Im Bedarfsfall kann die Ausgabe zu-

   nächst in eine Datei umgeleitet werden, um so HPGL-Dateien zu generieren. Nähere Angaben zur

   Installation und Konfiguration von Druckertreibern finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

   Die Dialogbox läßt sich nur aufrufen, wenn eine Zeichnung geöffnet und nicht leer ist. Ferner muß

   mindestens ein Drucker- oder Plottertreiber installiert und als Standarddrucker ausgewählt sein.

   Die Konfiguration des Druckers kann über den Menüpunkt Druckereinstellungen erfolgen.

   Es gibt einige die Bildschirmdarstellung beeinflussende Einstellungen unter DIG-CAD, die sich auch

   auf die Ausgabe auswirken. Sie sind im folgenden aufgeführt:

      · Darstellungsqualität; wenn eine Ausgabe auf einen Plotter durchgeführt wird, darf nicht die

        hochwertige Darstellung ausgewählt sein, weil sie nur für rasterorientierte Geräte geeignet ist

      · ausgeblendete Elemente werden auch nicht ausgedruckt

   Dagegen werden Selektionen immer aufgehoben, Rasterpunkte und Mittelpunkte von Bögen unter-

   drückt.

   Eingabemöglichkeiten:

      Papiergröße:   Eingabefelder für die Breite und Höhe eines einzelnen Druckblatts in Millimetern.

                              Nach Öffnung der Dialogbox enthalten diese Felder die maximalen Ausmaße,

                              die der Standarddrucker bedrucken kann. Sie hängen nicht nur vom Drucker-

                              treiber ab, sondern auch von dessen Konfiguration. Beispielsweise werden die

                              Breite und Höhe von der Wahl des Hoch- oder Querformats abhängen.

                              In der Regel läßt man die Papiergröße maximal, sie kann höchstens verkleinert

                              werden.

      Anordnung:      Eingabefelder für die in der Breite und Höhe anzuordnenden Druckseiten.

                              Zeichnungen, die die zur Verfügung stehende Papiergröße überschreiten, können

                              auf mehrere Blätter verteilt ausgedruckt werden. Durch anschließendes Zusam-

                              mensetzen können so auch aus Din A4-Blättern große Zeichnungen angefertigt

                              werden, ohne daß eine Verkleinerung, die ja den Maßstab verfälschen würde,

                              notwendig ist. Die größte mögliche Zusammenstellung sind 10 mal 10 Seiten.

      Ausgabe          Auswahlfeld für die Ausgabeart. Wenn die ganze Zeichnung gewählt wird, er-

                              folgt eine Überprüfung, ob die gesamte Zeichnung in dem aus Papiergröße und

                              Anordnung festgelegten Druckformat Platz findet. Wenn dies der Fall ist, wird

                              die Skalierung auf 1.0 gesetzt, d.h. der Abbildungsmaßstab bleibt gewahrt.

                              Wenn die Zeichnung dagegen mehr als 100% des Druckformats in mindestens

                              einer Richtung einnimmt, wird automatisch ein Skalierungsfaktor berechnet, der

                              dafür sorgt, daß die Zeichnung gerade 98% des zur Verfügung stehenden Druck-

                              formats ausfüllt. In jedem Fall wird die Zeichnung zentriert ausgegeben. Die

                              Schaltfläche Ausschnitt festlegen wird inaktiviert.

                              Die Betätigung des Feldes Ausschnitt aktiviert die Schaltfläche Ausschnitt fest-

                              legen und setzt den Skalierungsfaktor auf 1.0, weil davon ausgegangen wird, daß

                              ein bestimmter Druckbereich maßstabsgerecht ausgegeben werden soll.

                              Der Skalierungsfaktor wird im Eingabefeld Skalierung ausgegeben.

      Skalierung:      Eingabefeld für den Skalierungsfaktor. Er bestimmt das Verhältnis zwischen der

                              tatsächlichen Zeichengröße und der ausgedruckten Größe. Nur bei einem Wert

                              von 1.0 wird der für die geöffnete Zeichnung verwendete Abbildungsmaßstab im

                              Ausdruck eingehalten. Nähere Erläuterungen zu den Abbildungssystemen von

                              DIG-CAD sind bei neue Zeichnung zu finden. Das Auswahlfeld Ausgabe be-

                              einflußt den Skalierungsfaktor.

      Ausschnitt

      festlegen          Das Anklicken dieser Schaltfläche schließt die Dialogbox vorübergehend, um

                              in der Zeichnung einen Druckbereich festzulegen. Hierzu erscheinen im

                              Zeichenfenster die Umrisse des Druckformats, die mit der Maus an die Stelle

                              des gewünschten Druckbereichs positioniert werden können. Ebenfalls sind

                              hierbei der Zoom- und die Positionsschieber benutzbar. Wenn das Druckformat

                              aus mehreren Seiten besteht, so sind auch diese dargestellt. Gleichzeitig

                              blendet die Datenausgabe neben der aktuellen Mauszeigerposition die gesamte

                              Breite und Höhe des festgelegten Druckformats ein. Nach erfolgter Punkteingabe

                              wird die Dialogbox wieder geöffnet. Die Schaltfläche Drucken ist nun vorfokus-

                              siert, so daß die Return-Taste den Druckvorgang starten kann.

      Drucken           Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben und einen eventuell festgelegten Druckbereich für gültig.

                              Daraufhin erscheint ein Benachrichtigungsfenster, das u.a. über den Fortschritt

                              des Ausdrucks informiert. Zunächst wird eine Druckseite vorbereitet, d.h. sie wird

                              intern der Auflösung des Ausgabegerätes entsprechend gezeichnet. Daran

                              schließt sich der eigentliche Druckvorgang an. Wieviel Zeit dieser Schritt in

                              Anspruch nimmt, hängt von vielen Faktoren ab: Computerleistung, Zeichnungs-

                              größe, Druckerauflösung und Darstellungsqualität sind einige davon. Bitte etwas

                              Geduld, wenn es mehrere Minuten dauert! Das liegt leider nicht nur in der Hand

                              von DIG-CAD. Wenn der Ausdruck aus mehreren Seiten besteht, werden die

                              beschriebenen Druckzyklen wiederholt.

                              Falls der Druck-Manager aktiviert ist, kann die Druckausgabe erst frühestens

                              nach Abschluß der letzten Seite erfolgen.

                              Der Druckvorgang kann zu jedem Zeitpunkt durch Anklicken der Schaltfläche

                              Abbrechen im Benachrichtigungsfenster abgebrochen werden.

                              Wenn in irgendeinem Ausführungsschritt Fehler auftreten, werden Sie darüber

                              informiert.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen, ohne daß ein

                              Ausdruck der Zeichnung erfolgt.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Zeichnung hinzuladen

   Die Dialogbox Zeichnung hinzuladen ist über die Menügruppe Zeichnung zu öffnen.

   Sie dient zur Auswahl einer bereits bestehenden Zeichnung, die als Datei in einem für DIG-CAD

   lesbaren Dateiformat vorliegt und zur bereits geöffneten Zeichnung hinzugeladen werden soll.

   Die neuen Elemente werden als Selektion gekennzeichnet, um die Möglichkeit zu erhalten, diese

   anschließend beispielsweise zu verschieben. Aus diesem Grunde wird auch die Werkzeugfunktion

   Verschieben automatisch aktiviert. Eine bis dahin bestehende Selektion wird vorher aufgehoben.

   Der Name, Abbildungsmaßstab oder die verwendete Einheit der geöffneten Zeichnung werden

   nicht verändert.

   Siehe auch Selektion speichern als.

   Eingabemöglichkeiten:

      Dateiname:      Eingabefeld für den Dateinamen der Zeichnung, die hinzugeladen werden soll.

                              Wenn das Eingabefeld leer ist, wird die Schaltfläche Ok inaktiviert. Werden

                              Jokerzeichen wie * oder ? verwendet und die Return-Taste betätigt, so werden

                              alle diesem Format entsprechenden Dateinamen im Listenfenster Dateien auf-

                              geführt, die sich im aktuellen Verzeichnis befinden. Wenn der Dateiname eine

                              Verzeichnispfadangabe enthält, wird zu diesem Verzeichnis gewechselt.

      Verzeichnis:     Anzeigefeld für den aktuellen Verzeichnispfad. Das Verzeichnis kann gewechselt

                              werden, indem es im Eingabefeld Dateiname eingegeben wird oder mit der Maus

                              im Listenfenster Verzeichnisse angeklickt wird. Nach Neustart von DIG-CAD

                              ist zunächst das unter Windows angegebene Arbeitsverzeichnis eingestellt.

                              (In der Windows-Version 3.0 ist dies immer das Verzeichnis, in dem sich

                              DIG-CAD selbst befindet.)

      Dateien:           Listenfenster, das die Namen aller Dateien enthält, die im aktuellen Verzeichnis

                              stehen und dem im Eingabefeld Dateiname eingetragenen Format entsprechen.

                              Wenn die Dateianzahl die Listenfensterhöhe überschreitet, erscheint ein Schie-

                              ber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste durch das Fenster geschoben werden

                              kann. Durch Anklicken eines Dateinamens erscheint dieser im Eingabefeld

                              Dateiname. Ein Doppelklick führt zur automatischen Auslösung der Schalt-

                              fläche Ok.

      Verzeichnisse: Listenfenster, das die Namen aller Laufwerke und Unterverzeichnisse zeigt, die

                              im aktuellen Verzeichnis stehen. Wenn die Verzeichnisanzahl die Listenfenster-

                              höhe überschreitet, erscheint ein Schieber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste

                              durch das Fenster geschoben werden kann. Durch Anklicken eines Verzeichnis-

                              namens erscheint dieser im Eingabefeld Dateiname. Ein Doppelklick führt zum

                              entsprechenden Laufwerks- oder Verzeichniswechsel.

      Datei-Typ         Auswahlbox für verschiedene Dateitypen. Bei Auswahl erscheint die zugehörige

                              Namensendung mit dem führenden Jokerzeichen * in dem Eingabefeld

                              Dateiname. Siehe auch Dateiformate.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für gültig. Falls die im Eingabefeld Dateiname stehende Zeich-

                              nung existiert, wird sie hinzugeladen. Ist sie nicht vorhanden ist, erscheint ein

                              entsprechendes Benachrichtigungsfenster, so daß eine Namensverbesserung

                              erfolgen kann. Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermöglicht die Return-

                              Taste denselben Effekt. Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn

                              das Dateinameneingabefeld nicht leer ist!

                              Nach erfolgreichem Ladevorgang erscheinen die neuen Elemente als Selektion.

                              Mit Hilfe der automatisch aktivierten Werkzeugfunktion Verschieben kann diese

                              dann an die gewünschte Position der Zeichnung gebracht werden.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und keine Zeichnung

                              hinzugeladen.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Selektion speichern als

   Die Dialogbox Selektion speichern als ist über die Menügruppe Zeichnung zu öffnen.

   Sie dient zur Auswahl eines Verzeichnispfades und eines Namens, unter dem die Selektion, die

   zuvor definiert worden sein muß, gesichert wird. Auf diese Weise lassen sich Teile von bestehen-

   den Zeichnungen leicht in andere einfügen, indem sie als Selektion zunächst gespeichert und mit

   Hilfe der Funktion Zeichnung hinzuladen in die andere Zeichnung wieder importiert werden.

   Als Dateiformat sollte dabei das DCD-Format gewählt werden, um den vollen Informationsgehalt

   der Selektion zwischenzuspeichern.

   Der Name der geöffneten Zeichnung, die die Selektion enthält, wird nicht geändert.

   Eingabemöglichkeiten:

      Dateiname:      Eingabefeld für den Dateinamen der Selektion, die als Zeichnung gespeichert

                              werden soll. Wenn das Eingabefeld leer ist, wird die Schaltfläche Ok inaktiviert.

                              Werden Jokerzeichen wie * oder ? verwendet und die Return-Taste betätigt, so

                              werden alle diesem Format entsprechenden Dateinamen im Listenfenster

                              Dateien aufgeführt, die sich im aktuellen Verzeichnis befinden. Wenn der Datei-

                              name eine Verzeichnispfadangabe enthält, wird zu diesem Verzeichnis gewech-

                              selt.

      Verzeichnis:     Anzeigefeld für den aktuellen Verzeichnispfad. Das Verzeichnis kann gewechselt

                              werden, indem es im Eingabefeld Dateiname eingegeben wird oder mit der Maus

                              im Listenfenster Verzeichnisse angeklickt wird. Nach Neustart von DIG-CAD

                              ist zunächst das unter Windows angegebene Arbeitsverzeichnis eingestellt.

                              (In der Windows-Version 3.0 ist dies immer das Verzeichnis, in dem sich

                              DIG-CAD selbst befindet.)

      Dateien:           Listenfenster, das die Namen aller Dateien enthält, die im aktuellen Verzeichnis

                              stehen und dem im Eingabefeld Dateiname eingetragenen Format entsprechen.

                              Wenn die Dateianzahl die Listenfensterhöhe überschreitet, erscheint ein Schie-

                              ber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste durch das Fenster geschoben werden

                              kann. Durch Anklicken eines Dateinamens erscheint dieser im Eingabefeld

                              Dateiname. Ein Doppelklick führt zur automatischen Auslösung der Schalt-

                              fläche Ok.

      Verzeichnisse: Listenfenster, das die Namen aller Laufwerke und Unterverzeichnisse zeigt, die

                              im aktuellen Verzeichnis stehen. Wenn die Verzeichnisanzahl die Listenfenster-

                              höhe überschreitet, erscheint ein Schieber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste

                              durch das Fenster geschoben werden kann. Durch Anklicken eines Verzeichnis-

                              namens erscheint dieser im Eingabefeld Dateiname. Ein Doppelklick führt zum

                              entsprechenden Laufwerks- oder Verzeichniswechsel.

      Datei-Typ         Auswahlbox für verschiedene Dateitypen. Bei Auswahl erscheint die zugehörige

                              Namensendung mit dem führenden Jokerzeichen * in dem Eingabefeld

                              Dateiname. Siehe auch Dateiformate.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für gültig. Wenn der im Eingabefeld Dateiname stehende Name

                              ein gültiges Format besitzt, wird die Selektion unter diesem abgespeichert.

                              Andernfalls erscheint ein entsprechendes Benachrichtigungsfenster, so

                              daß eine Namensverbesserung erfolgen kann.

                              Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermöglicht die Return-Taste denselben

                              Effekt. Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn das Dateinamen-

                              eingabefeld nicht leer ist!

                              Bitte beachten Sie, daß eine bereits mit dem gewählten Namen existierende

                              Datei ohne Warnung überschrieben wird!

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und keine Selektion

                              gespeichert.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Maßstab ändern

   Die Dialogbox Maßstab ändern ist über die Menügruppe Zeichnung zu öffnen.

   Sie dient zur nachträglichen Änderung des Abbildungsmaßstabs, der bereits beim Anlegen einer

   neuen Zeichnung festgelegt wird. Außerdem kann die Einheit, in der alle Datenausgaben und

   -eingaben erfolgen, umgeschaltet werden.

   Bitte beachten Sie, daß alle absoluten Angaben, wie beispielsweise Linienbreite, Textgröße und

   Schraffurlinienabstand bestehen bleiben.

   Weitere Erläuterungen zum Abbildungsmaßstab und zu den Einheiten befinden sich in den Er-

   klärungen zur Dialogbox: neue Zeichnung.

   Eingabemöglichkeiten:

      Maßstab           Eingabefelder für den Abbildungsmaßstab. Wenn das reale Vorbild einer Zei-

                              chnung zu groß ist, sollte ein Maßstab wie beispielsweise 1:10, 1:100 oder

                              1:1000 benutzt werden. Die Zeichnungsausmaße erreichen so wieder ausdruck-

                              bare Größen. Entsprechend werden bei Objekten, die in Wirklichkeit zu klein

                              sind, vergrößernde Abbildungsmaßstäbe wie 10:1, 100:1 oder 1000:1 verwendet.

                              Für die einzelnen Zahlen sind nur ganze Zahlen erlaubt.

      Einheit             Auswahlfeld für die Einheit, auf die sich die Datenausgabe im Zeichenfenster

                              bezieht. Numerische Eingaben, sowie die Werkzeugfunktion Messen

                              verwenden ebenfalls diese Einheit. Die Einheit mm ist Standardeinstellung.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Der angegebene Abbildungsmaßstab und die aus-

                              gewählte Einheit werden von der aktuellen Zeichnung übernommen.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Der angegebene Abbildungsmaßstab und die aus-

                              gewählte Einheit werden ignoriert.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Bibliothek laden

   Die Dialogbox Bibliothek laden ist über die Menügruppe Symbole zu öffnen.

   Der entsprechende Menüpunkt ist nur ausführbar, wenn keine andere Symbolbibliothek bereits

   geladen ist. Sonst muß diese zuerst mit Symbole/Bibliothek schließen geschlossen werden.

   Die Dialogbox dient zur Auswahl einer Symbolbibliotheksdatei, wozu die Statuszeile Sie auffordert.

   Die Namensendung von Bibliotheksdateien lautet in der Regel .BIB.

   Eingabemöglichkeiten:

      Dateiname:      Eingabefeld für den Dateinamen der Symbolbibliothek, die geladen werden soll.

                              Wenn das Eingabefeld leer ist, wird die Schaltfläche Ok inaktiviert. Werden

                              Jokerzeichen wie * oder ? verwendet und die Return-Taste betätigt, so werden

                              alle diesem Format entsprechenden Dateinamen im Listenfenster Dateien auf-

                              geführt, die sich im aktuellen Verzeichnis befinden. Wenn der Dateiname eine

                              Verzeichnispfadangabe enthält, wird zu diesem Verzeichnis gewechselt.

      Verzeichnis:     Anzeigefeld für den aktuellen Verzeichnispfad. Das Verzeichnis kann gewechselt

                              werden, indem es im Eingabefeld Dateiname eingegeben wird oder mit der Maus

                              im Listenfenster Verzeichnisse angeklickt wird.

      Dateien:           Listenfenster, das die Namen aller Dateien enthält, die im aktuellen Verzeichnis

                              stehen und dem im Eingabefeld Dateiname eingetragenen Format entsprechen.

                              Wenn die Dateianzahl die Listenfensterhöhe überschreitet, erscheint ein Schie-

                              ber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste durch das Fenster geschoben werden

                              kann. Durch Anklicken eines Dateinamens erscheint dieser im Eingabefeld

                              Dateiname. Ein Doppelklick führt zur automatischen Auslösung der Schalt-

                              fläche Ok.

      Verzeichnisse: Listenfenster, das die Namen aller Laufwerke und Unterverzeichnisse zeigt, die

                              im aktuellen Verzeichnis stehen. Wenn die Verzeichnisanzahl die Listenfenster-

                              höhe überschreitet, erscheint ein Schieber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste

                              durch das Fenster geschoben werden kann. Durch Anklicken eines Verzeichnis-

                              namens erscheint dieser im Eingabefeld Dateiname. Ein Doppelklick führt zum

                              entsprechenden Laufwerks- oder Verzeichniswechsel.

      Datei-Typ         Auswahlbox für verschiedene Dateitypen. Bei Auswahl erscheint die zugehörige

                              Namensendung mit dem führenden Jokerzeichen * in dem Eingabefeld

                              Dateiname. In diesem Dialogmodus steht nur der Bibliothekstyp .BIB zur

                              Verfügung.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für gültig. Falls die im Eingabefeld Dateiname stehende Bibliothek

                              existiert, wird sie geladen. Ist sie nicht vorhanden ist, erscheint ein entsprechen-

                              des Benachrichtigungsfenster, so daß eine Namensverbesserung erfolgen kann.

                              Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermöglicht die Return-Taste

                              denselben Effekt. Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn das

                              Dateinameneingabefeld nicht leer ist!

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und keine Symbol-

                              bibliothek geladen.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Bibliothek speichern als

   Die Dialogbox Bibliothek speichern als ist über die Menügruppe Symbole zu öffnen.

   Der entsprechende Menüpunkt ist nur ausführbar, wenn eine Symbolbibliothek geöffnet ist.

   Die Dialogbox dient zur Namensauswahl für eine Symbolbibliotheksdatei, wozu die Statuszeile Sie

   aufffordert.

   Die Namensendung von Bibliotheksdateien lautet in der Regel .BIB.

   Eingabemöglichkeiten:

      Dateiname:      Eingabefeld für den Dateinamen, unter dem die aktuelle Symbolbibliothek

                              gespeichert werden soll. Wenn das Eingabefeld leer ist, wird die Schaltfläche Ok

                              inaktiviert. Werden Jokerzeichen wie * oder ? verwendet und die Return-Taste

                              betätigt, so werden alle diesem Format entsprechenden Dateinamen im Listen-

                              fenster Dateien aufgeführt, die sich im aktuellen Verzeichnis befinden. Wenn der

                              Dateiname eine Verzeichnispfadangabe enthält, wird zu diesem Verzeichnis

                              gewechselt.

      Verzeichnis:     Anzeigefeld für den aktuellen Verzeichnispfad. Das Verzeichnis kann gewechselt

                              werden, indem es im Eingabefeld Dateiname eingegeben wird oder mit der Maus

                              im Listenfenster Verzeichnisse angeklickt wird.

      Dateien:           Listenfenster, das die Namen aller Dateien enthält, die im aktuellen Verzeichnis

                              stehen und dem im Eingabefeld Dateiname eingetragenen Format entsprechen.

                              Wenn die Dateianzahl die Listenfensterhöhe überschreitet, erscheint ein Schie-

                              ber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste durch das Fenster geschoben werden

                              kann. Durch Anklicken eines Dateinamens erscheint dieser im Eingabefeld

                              Dateiname. Ein Doppelklick führt zur automatischen Auslösung der Schalt-

                              fläche Ok.

      Verzeichnisse: Listenfenster, das die Namen aller Laufwerke und Unterverzeichnisse zeigt, die

                              im aktuellen Verzeichnis stehen. Wenn die Verzeichnisanzahl die Listenfenster-

                              höhe überschreitet, erscheint ein Schieber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste

                              durch das Fenster geschoben werden kann. Durch Anklicken eines Verzeichnis-

                              namens erscheint dieser im Eingabefeld Dateiname. Ein Doppelklick führt zum

                              entsprechenden Laufwerks- oder Verzeichniswechsel.

      Datei-Typ         Auswahlbox für verschiedene Dateitypen. Bei Auswahl erscheint die zugehörige

                              Namensendung mit dem führenden Jokerzeichen * in dem Eingabefeld

                              Dateiname. In diesem Dialogmodus steht nur der Bibliothekstyp .BIB zur

                              Verfügung.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für gültig. Wenn der im Eingabefeld Dateiname stehende Name

                              ein gültiges Format besitzt, wird die aktuelle Symbolbibliothek unter diesem

                              abgespeichert. Andernfalls erscheint ein entsprechendes Benachrichtigungs-

                              fenster, so daß eine Namensverbesserung erfolgen kann.

                              Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermöglicht die Return-Taste denselben

                              Effekt. Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn das

                              Dateinameneingabefeld nicht leer ist!

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und keine Symbol-

                              bibliothek gespeichert.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Symbol definieren

   Die Dialogbox Symbol definieren ist über die Menügruppe Symbole zu öffnen.

   Sie dient zur Aufnahme und zum Löschen von Symbolen in einer Bibliothek. Die Durchführung ist

   nur möglich, wenn zuvor eine solche Bibliothek geladen oder neu angelegt wurde.

   Um ein Symbol zu definieren, muß in der aktuellen Zeichnung eine Selektion bestehen, die dann

   als Symbol in die Bibliothek übernommen werden kann. Die Statuszeile fordert Sie hierzu auf.

   Eingabemöglichkeiten:

      Bibliothek:       Anzeigefeld für den Namen der Symbolbibliothek, die gerade geöffnet ist. Der

                              Name enthält den vollständigen Pfad der Datei. Die Namensendung einer

                              Bibliotheksdatei lautet .BIB.

      Symbolname:  Eingabefeld für den Namen, unter dem die Selektion als Symbol in die Bibliothek

                              übernommen werden soll. Die Länge eines Symbolnamens kann bis zu 80 Zei-

                              chen betragen, wobei alle Zeichen zulässig sind. Wenn das Eingabefeld leer ist,

                              wird die Schaltfläche Ok inaktiviert.

      Symbole:         Listenfenster, das die Namen aller Symbole, die bereits in der aktuellen Bibliothek

                              gespeichert sind, auflistet. Wenn die Symbolanzahl die Listenfensterhöhe über-

                              schreitet, erscheint ein Schieber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste durch das

                              Fenster geschoben werden kann. Durch Anklicken eines Symbolnamens er-

                              scheint dieser im Eingabefeld Symbolname. Ein Doppelklick führt zur auto-

                              matischen Auslösung der Schaltfläche Ok. Damit wird ein Symbol durch die

                              Selektion überschrieben.

      Löschen           Eine Betätigung dieser Schaltfläche entfernt das im Eingabefeld Symbolname

                              stehende Symbol. Vorsicht: Auch wenn die Dialogbox mit der Schaltfläche

                              Abbrechen verlassen wird, bleiben entfernte Symbole gelöscht.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Die Selektion wird als Symbol unter dem gewählten

                              Namen in die Bibliothek übernommen. Gelöschte und neu definierte Symbole

                              werden aber erst beim Abspeichern der aktuellen Bibliothek in die entsprechende

                              Datei dauerhaft festgehalten. Andernfalls gehen Veränderungen beim Schließen

                              der Bibliothek verloren.

                              Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermöglicht die Return-Taste

                              denselben Effekt. Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn das

                              Symbolnameneingabefeld nicht leer ist!

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Entfernte Symbole bleiben jedoch gelöscht. Die

                              Dialogbox wird geschlossen.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Symbol zeichnen

   Die Dialogbox Symbol zeichnen ist über die Menügruppe Symbole oder die Werkzeugpalette zu

   öffnen.

   Sie dient zur Auswahl eines Symbols aus einer Symbolbibliothek. Zuvor muß eine solche Bibliothek

   geladen oder eine neue angelegt worden sein. Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, die Auswahl

   vorzunehmen.

   Eingabemöglichkeiten:

      Bibliothek:       Anzeigefeld für den Namen der Symbolbibliothek, die gerade geöffnet ist. Der

                              Name enthält den vollständigen Pfad der Datei. Die Namensendung einer

                              Bibliotheksdatei lautet .BIB.

      Symbolname:  Eingabefeld für den Symbolnamen, der in die Zeichnung kopiert werden soll. Die

                              Länge eines Symbolnamens kann bis zu 80 Zeichen betragen. Wenn das Ein-

                              gabefeld leer ist, wird die Schaltfläche Ok inaktiviert.

      Symbole:         Listenfenster, das die Namen aller Symbole, die in der aktuellen Bibliothek ge-

                              speichert sind, auflistet. Wenn die Symbolanzahl die Listenfensterhöhe über-

                              schreitet, erscheint ein Schieber, mit dessen Hilfe die gesamte Liste durch das

                              Fenster geschoben werden kann. Durch Anklicken eines Symbolnamens er-

                              scheint dieser im Eingabefeld Symbolname. Ein Doppelklick führt zur auto-

                              matischen Auslösung der Schaltfläche Ok.

      Löschen           Die Schaltfläche ist in diesem Dialogmodus nicht aktiviert.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für gültig. Falls das gewählte Symbol in der Bibliothek nicht vor-

                              handen ist, erscheint ein entsprechendes Benachrichtigungsfenster, so daß

                              eine Namensverbesserung erfolgen kann.

                              Die Dialogbox wird geschlossen, so daß das Symbol in die Zeichnung kopiert

                              werden kann. Als Selektion ist es danach noch verschiebbar. Aus diesem

                              Grunde wird automatisch die Werkzeugfunktion Verschieben aktiviert.

                              Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermöglicht die Return-Taste

                              denselben Effekt. Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn das

                              Symbolnameneingabefeld nicht leer ist!

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              mene Auswahl für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und die

                              Werkzeuggruppe Linie aktiviert.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Rastereinstellung

   Die Dialogbox Rastereinstellung ist über die Menügruppe Hilfen zu öffnen.

   Sie dient zur Einstellung der Abstände eines Rasters, das als Eingabehilfe über die Zeichenfläche

   gelegt werden kann. Die einzelnen Konsequenzen, die sich aus dem Einblenden des Rasters

   ergeben, sind beim Menüpunkt Raster näher erläutert.

   Die Rasterabstände werden für die x- und y-Richtung getrennt definiert. Dabei wird keine bestimmte

   Abstandsstrecke verwendet, sondern eine Maßzahl. Das bedeutet, das Raster paßt sich der

   gerade eingestellten Vergrößerung der Zeichnung dynamisch an, so daß nie zu große oder zu

   kleine Rasterlücken entstehen. Zu diesem Zweck wird die Maßzahl von DIG-CAD intern solange

   mit 10 multipliziert oder durch 10 dividiert, bis die Rasterlücke auf dem Bildschirm möglichst nahe

   bei vier Millimetern, aber nicht darunter liegt. Damit ist gewährleistet, daß die Rasterpunkte immer

   noch gut voneinander getrennt zu sehen sind.

   Eingabemöglichkeiten:

      X-Achse           Eingabefeld für die Maßzahl, die den Abstand der Rasterpunkte in x-Richtung

                              festlegt.

      Y-Achse           Eingabefeld für die Maßzahl, die den Abstand der Rasterpunkte in y-Richtung

                              festlegt.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Die angegebenen Rasterabstände werden über-

                              nommen.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Die ursprünglichen Rasterabstände werden beibe-

                              halten.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Zahlenformat

   Die Dialogbox Zahlenformat ist über die Menügruppe Hilfen zu öffnen.

   Sie dient zur Einstellung der Zahlengenauigkeit, mit der die Datenausgabe im Zeichenfenster

   erfolgt. Bitte beachten Sie, daß die interne Genauigkeit von DIG-CAD hiervon in keiner Weise

   beeinflußt wird. Ebenfalls wird hier die Art des Koordinatensystems für die relativen Datenangaben

   festgelegt.

   Eingabemöglichkeiten:

      Polarkoordinaten

                              Mit diesem Schalter wird für die beiden relativen Koordinaten unten links in der

                              Datenausgabe des Zeichenfensters die Koordinatenart ausgewählt. Im einge-

                              schalteten Zustand sind Polarkoordinaten selektiert. Die Ausgabe erfolgt in

                              diesem Fall durch Radius und Winkel, die hinter den Zeichen R: und W: erschei-

                              nen. Andernfalls werden kartesische Koordinaten verwendet, die sich hinter

                              den Abkürzungen X: und Y: einblenden.

      Genauigkeit     Auswahlfeld, in dem die Genauigkeit der Zahlenausgabe in der Datenausgabe

                              des Zeichenfensters festgelegt wird. Die angegebenen Zahlenwerte stellen die

                              kleinsten Sprünge in der für eine Zeichnung ausgewählten Einheit dar. Die ge-

                              naueste Zahlendarstellung erfolgt in Tausendsteln der Einheit.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Die angegebenen Einstellungen werden übernom-

                              men.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Die ursprünglichen Einstellungen werden beibe-

                              halten.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Linienbreiten

   Die Dialogbox Linienbreiten ist über die Menügruppe Einstellen zu öffnen.

   Sie dient zur Festlegung der Linienbreiten, die über das Auswahlfeld Linienbreite in der

   Werkzeugpalette als Linienattribut ausgewählt werden können.

   Die Zahlenangaben erfolgen in Millimetern mit einer Auflösung von einem Hundertstel. Hierbei

   handelt es sich um eine absolute Angabe in der tatsächliche Zeichengröße, die vom Abbildungs-

   maßstab unabhängig ist. Dementsprechend bleibt sie auch in Ausdrucken erhalten, sofern

   dieser unskaliert durchgeführt wird.

   Eingabemöglichkeiten:

      Stärke 1-4:       In diesen Eingabefeldern erfolgen die Definitionen für die vier verschiedenen

                              Linienbreiten, die über die Werkzeugpalette jederzeit ausgewählt werden

                              können. Bei Angabe von 0.0 Millimetern, wird die auf den verwendeten Ausgabe-

                              geräten (z.B. Bildschirm, Drucker oder Plotter) jeweils dünnste zur Verfügung

                              stehende Linienstärke verwendet. Berücksichtigen Sie, daß große Breiten,

                              beispielsweise über 1 cm, im hochwertigen Darstellungsmodus viel Zeit in

                              Anspruch nehmen können.

                              Wenn eine Linienbreite, die kleiner als die im darüberliegenden Eingabefeld ist,

                              festgelegt wird, erfolgt eine automatische Gleichsetzung mit der vorherigen.

                              Das bedeutet, die Linienstärken sollten immer von 1 nach 4 zu- und nicht ab-

                              nehmen.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Die festgelegten Linienbreiten werden übernom-

                              men.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Die ursprünglichen Linienbreiten bleiben unbe-

                              einflußt.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Textattribute

   Die Dialogbox Textattribute ist über die Menügruppe Einstellen zu öffnen.

   Sie dient zur Festlegung von Textattributen, die nicht so häufig geändert werden müssen. Eigen-

   schaften wie Textgröße, -richtung und Bezugspunkt können direkt bei der Texteingabe definiert

   werden. Die hier eingestellten Attribute wirken sich auch auf Bemaßungstexte aus.

   Eingabemöglichkeiten:

      Textlinie          Wenn der Schalter für automatische Linienbreitenanpassung gewählt ist, wird

                              für Texte automatisch eine Linienbreite verwendet, die 10% der Texthöhe beträgt.

                              Andernfalls kann über das Eingabefeld eine statische Linienbreite in Millimetern

                              vorgeschrieben werden. Für technische Zeichnungen ist sicherlich der letztere

                              Fall vorzuziehen. Bei Skizzen dagegen ist eine dynamische Linienanpassung

                              an die Textgröße durchaus praktisch.

      Neigung:          Eingabefeld für den Neigungswinkel von Textzeichen. Die Eingabe erfolgt in

                              Grad, wobei positive Winkelwerte eine Neigung nach rechts und negative nach

                              links bewirken. Bei 0.0 Grad steht die Schrift senkrecht. Die Maximalwerte liegen

                              bei -80.0 und 80.0 Grad. Auf diese Weise können kursive Schriftarten erzeugt

                              werden.

      Proportion:      Eingabefeld für das Verhältnis zwischen Höhe und Breite eines Textzeichens.

                              Wenn dieser Faktor größer als 1.0 ist, wird die Schrift breiter als im Zeichensatz

                              definiert. Kleinere Werte führen zu schmaleren Zeichen. So können aus dem

                              gleichen Zeichensatz Schriften mit ganz unterschiedlichem Charakter erzeugt

                              werden.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für gültig. Sie werden in den folgenden Texteingaben und

                              Bemaßungen verwendet.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für ungültig.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Edit-Attribute

   Die Dialogbox Edit-Attribute ist über die Menügruppe Einstellen zu öffnen.

   Sie dient zur Festlegung von Attributen, die von verschiedenen Bearbeitungsfunktionen in der

   Werkzeuggruppe Edit verwendet werden müssen. So können Eigenschaften für Fasen und Abrun-

   dungen festgelegt werden.

   Eingabemöglichkeiten:

      Fase                 Eingabefelder für die Funktion Fasen. Die Breite einer Fase wird in Millimetern

                              angegeben. Der in Grad einzugebende Winkel bestimmt die Richtung der Fase

                              in Bezug auf die zuerst ausgewählte Linie. Er kann Werte zwischen 1 und

                              89 Grad annehmen. Damit können Kanten in flexibler Form automatisch abge-

                              schrägt werden.

      Abrunden         Eingabefeld für die Funktion Abrunden. Der in Millimetern anzugebende Radius

                              bestimmt den Rundungsradius für die zum Abrunden benötigten Kreisbögen.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für gültig. Sie werden in den folgenden Edit-Funktionen

                              verwendet.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für ungültig.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Schraffurmuster

   Die Dialogbox Schraffurmuster ist über die Menügruppe Einstellen zu öffnen.

   Sie dient zur Festlegung des Schraffurmusters, das in Werkzeuggruppe Schraffur verwendet wird.

   Ein Schraffurmuster besteht aus parallelen Linien, die in Linientyp und -breite, sowie im Abstand

   voneinander und in der Steigung einstellbar sind. Die Breite und der Abstand werden in der tat-

   sächlichen Zeichengröße absolut in Millimetern angegeben und sind damit unabhängig von dem

   gewählten Abbildungsmaßstab.

   Eingabemöglichkeiten:

      Breite:              In diesem Eingabefeld wird die Linienbreite der Schraffurlinien in Millimetern

                              festgelegt. Bei Angabe von 0.0 Millimetern, wird die auf den verwendeten Ausga-

                              begeräten (z.B. Bildschirm, Drucker oder Plotter) jeweils dünnste zur Verfügung

                              stehende Linienstärke verwendet. Wenn die Breitenangabe die im Eingabefeld

                              Abstand stehende Größe um ein gewisses Maß übersteigt, wird sie auf einen

                              Wert reduziert, der sicherstellt, daß sich benachbarte Schraffurlinien noch

                              überlappen. Damit wird verhindert, daß unnötig viel doppelt übergezeichnet wird,

                              um eine Schraffurfläche beispielsweise ganzfarbig auszufüllen.

      Abstand:          Eingabefeld, in dem der Abstand zwischen zwei benachbarten Schraffurlinien in

                              Millimetern definiert wird. Wenn die Abstandsangabe die im Eingabefeld

                              Breite stehende Größe um ein gewisses Maß unterschreitet, wird sie auf einen

                              Wert vergrößert, der sicherstellt, daß sich benachbarte Schraffurlinien noch

                              überlappen, aber nicht zu viel doppelt übergezeichnet wird.

      Richtung:         Eingabefeld, in dem der Winkel der Schraffurlinien in Grad bestimmt wird. Dabei

                              bedeutet eine Einstellung von 0.0 Grad horizontale, eine von 90.0 Grad vertikale

                              Linien.

      Linientyp 1-2    In diesen Kombinationsfenstern werden die für die Schraffurlinien zu verwen-

                              denen Linientypen ausgesucht. Es handelt sich dabei um die gleichen Attribute

                              wie im Auswahlfeld Linientyp. Damit ist es möglich, zwei jeweils benachbarten

                              Schraffurlinien unterschiedliche Typen zuzuordnen. Wenn das Schraffurmuster

                              nur aus einer Linienart bestehen soll, müssen beide Typen gleich sein.

                              Die sich so ergebenden 6 Linienmusterarten sind mit den obigen Eigenschaften

                              beliebig kombinierbar. Außerdem können Schraffuren mit sich kreuzenden Linien

                              erzeugt werden, indem zwei Schraffurmuster mit unterschiedlichen Richtungen

                              übereinander gelegt werden.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Das festgelegte Schraffurmuster wird übernommen.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Das ursprüngliche Schraffurmuster bleibt unver-

                              ändert.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Pfeilform

   Die Dialogbox Pfeilform ist über die Menügruppe Einstellen zu öffnen.

   Sie dient zur Definition der Form von Pfeilen, die über die Werkzeuggruppe Pfeil ausgegeben

   werden können. Die Größenangaben erfolgen in Millimetern, wobei es sich hier um absolute

   Angaben in der tatsächliche Zeichengröße handelt, die vom Abbildungsmaßstab unabhängig sind.

   Eingabemöglichkeiten:

      Länge:             In diesem Eingabefeld erfolgen die Definition der Pfeillänge. Dies ist die Länge

                              von der Basis bis zur Spitze. Die Breite an der Basis wird durch die Längenan-

                              gabe automatisch auf ein Drittel initialisiert. Damit erhält man eine in der Größe

                              normal dimensionierte Pfeilspitze.

      Breite:             Eingabefeld, in dem die Breite an der Basis der Pfeilspitze festgelegt wird. Diese

                              Angabe wird jedoch bei Veränderungen im Eingabefeld Länge wieder neu ini-

                              tialisiert. Die Breite sollte demnach nur nach bereits erfolgter Längenfestlegung

                              manipuliert werden.

      Spitzenform     Dieses Auswahlfeld stellt verschiedene Ausführungsformen von Pfeilspitzen

                              zur Verfügung. Die Form bestimmt nicht nur das Aussehen, sondern bei der

                              Werkzeugfunktion Vektor auch, wie weit der Vektorschaft durchgezeichnet wird.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Die festgelegte Pfeilform wird übernommen.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Die ursprüngliche Pfeilform bleibt erhalten.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Bemaßung

   Die Dialogbox Bemaßung ist über die Menügruppe Einstellen zu öffnen.

   Sie dient zur Festlegung der Bemaßungsattribute, die in der Werkzeuggruppe Bemaßung

   verwendet werden.

   Eine Bemaßung besteht im Allgemeinen aus einer Maßlinie oder einem Maßbogen, über denen

   in einem gewissen Abstand ein Maßtext oder eine Maßzahl angeordnet ist. An den Endpunkten

   der Maßlinie sind die Maßhilfslinien bis zu den Maßpunkten abgetragen. Das Ausmaß, mit dem

   sie über die Maßlinie hinausragen, ist die Überhöhung. Die Maßlinienbegrenzungen an den

   Endpunkten können unabhängig voneinander gewählt werden.

   Die Angaben in Millimetern sind absolut und unterliegen damit keiner Transformation bei Maßstabs-

   oder Größenänderungen.

   Eingabemöglichkeiten:

      Breite:              In diesem Eingabefeld wird die Linienbreite der Maß- und Maßhilfslinien in Milli-

                              metern festgelegt. Bei Angabe von 0.0 Millimetern, wird die auf den verwendeten

                              Ausgabegeräten (z.B. Bildschirm, Drucker oder Plotter) jeweils dünnste zur

                              Verfügung stehende Linienstärke verwendet.

      Überhöhung:    Eingabefeld, in dem der Überstand einer Maßhilfslinie über die Maßlinie hinaus

                              in Millimetern definiert wird.

      Maßlinienbegrenzung

                              Auswahlfeld, in dem für jede Seite der Maßlinie getrennt ein Begrenzungstyp aus-

                              gesucht werden kann. Für die meisten Bemaßungsarten ist die zuerst einge-

                              gebene Seite die linke. Bei der radialen Bemaßung wird immer die rechte Begren-

                              zung verwendet.

      Maßpfeillänge:Falls mindestens eine Maßlinienbegrenzung durch einen Pfeil gebildet wird, legt

                              dieses Eingabefeld die Länge des Maßpfeils in Millimetern fest. Die Pfeilbreite

                              wird daraus automatisch bestimmt.

      Größe:             Eingabefeld für die Textgröße, die für Maßtexte und -zahlen verwendet werden

                              soll. Die Angabe erfolgt in Millimetern.

      Abstand:          Eingabefeld, in dem der Abstand des Bemaßungstextes von der Maßlinie in Milli-

                              metern bestimmt wird.

      Genauigkeit:    Auswahlfeld, in dem die Genauigkeit der automatisch generierten Maßzahl fest-

                              gelegt wird. Die angegebenen Zahlenwerte stellen die kleinsten Sprünge in der für

                              eine Zeichnung ausgewählten Einheit dar. Die genaueste Zahlendarstellung er-

                              folgt in Tausendsteln der Einheit.

      Durchmesser-Symbol

                              Mit diesem Schalter wird bestimmt, ob bei der Eingabe von linearen und Durch-

                              messer-Bemaßungen vor die Maßzahl ein Durchmesserzeichen gesetzt werden

                              soll.

      Radialbemaßung

                              Dieser Schalter legt fest, ob bei der Eingabe von radialen Bemaßungen vor die

                              Maßzahl ein R gesetzt werden soll.

      Voranstehend:, Nachfolgend:

                              Eingabefelder für Texte, die der automatisch generierten Maßzahl voran- bzw.

                              nachgestellt werden. Beispielsweise können hier Genauigkeitsangaben oder

                              Kennzeichnungen wie M für Gewindemaße eingesetzt werden. Es bestehen die

                              gleichen Möglichkeiten wie bei der Texteingabe.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für gültig. Die festgelegten Bemaßungsattribute werden über-

                              nommen.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Eingaben für ungültig. Die ursprünglichen Bemaßungsattribute bleiben

                              unverändert.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Fangbereich

   Die Dialogbox Fangbereich ist über die Menügruppe Einstellen zu öffnen.

   Sie dient zur Festlegung des Fangbereichs, der bei der Elementauswahl und der Punkteingabe

   mit Punktidentifizierung benutzt wird. Die Zahlenangabe erfolgt in Millimetern und bezieht sich

   auf die Darstellung im Zeichenfenster, berücksichtigt also den gerade jeweils eingestellten

   Vergrößerungsfaktor.

   Eingabemöglichkeiten:

      Radius:            In diesem Eingabefeld erfolgt die Definition des Fangradius in der Einheit Milli-

                              meter. Der maximal mögliche Betrag ist 6.0 mm. Bei diesem Wert kann eine

                              eindeutige Elementanwahl bereits sehr schwierig sein.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt den in dieser Dialogbox eingestellten

                              Fangradius für gültig.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt den in dieser Dialogbox eingestellten

                              Fangradius für ungültig. Der ursprüngliche Wert wird beibehalten.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Bildschirmgröße

   Die Dialogbox Bildschirmgröße ist über die Menügruppe Einstellen zu öffnen.

   Sie dient zur Anpassung von DIG-CAD an die Bildschirmgröße des verwendeten Monitors.

   Dies kann z.B. wichtig sein, wenn sich die horizontale und vertikale Auflösung des Monitorbildes

   voneinander unterscheiden. Die Folge wäre, daß Kreise ellipsenförmig erscheinen. Außerdem vari-

   iert das Seitenverhältnis des Bildes häufig bei verschiedenen Grafikauflösungen, die unter MS-

   Windows eingestellt werden können.

   Ein anderer Grund für die Größenanpassung ist in der Funktion Zoom x1 zu finden. Sie stellt den

   Vergrößerungsfaktor auf 1.0, d.h. die Zeichnung soll auf dem Bildschirm genau in den Abmes-

   sungen erscheinen, die sie auch später auf dem Ausdruckpapier einnimmt. Das ist aber nur dann

   möglich, wenn DIG-CAD die Ausmaße des Monitorbildes kennt. Um die richtigen Anpassungen

   dauerhaft festzulegen, muß anschließend Einstellungen speichern aufgerufen werden.

   Eingabemöglichkeiten:

      Breite:              In diesem Eingabefeld erfolgt die Angabe über die Breite des Monitorbildes in

                              in der Einheit Millimeter. Unter dem Monitorbild ist dabei der gesamte Grafikbild-

                              bereich von MS-Windows zu verstehen. Der im Allgemeinen schwarze Randbe-

                              reich bis zur Monitorverkleidung ist also nicht eingeschlossen.

      Höhe:               Dieses Eingabefeld erfordert die Angabe über die Höhe des Monitorbildes in

                              in Millimetern. Beachten Sie auch die Bemerkungen zum Eingabefeld Breite.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox angegebenen

                              Abmessungen für gültig.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox angegebenen

                              Abmessungen für ungültig. Die ursprünglichen Wert werden beibehalten.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Info

   Die Dialogbox Info ist über die Menügruppe ? (Hilfe-Menu) zu öffnen.

   Sie zeigt das Titelbild von DIG-CAD an und gibt die Copyrights aus.

   Eingabemöglichkeiten:

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche oder die Betätigung der Return- oder Leer-

                              taste schließt die Dialogbox.


Dialogbox: Texteingabe

   Die Dialogbox Texteingabe ist über den Menüpunkt Zeichnen/Text... oder die Werkzeugpalette

   zu öffnen.

   Diese Dialogbox dient zur Eingabe eines Textes, der in einer Zeichnung dargestellt werden soll,

   und zur Festlegung verschiedener Textattribute, wie Zeichengröße, Richtung und Ausrichtung.

   Die Statuszeile fordert Sie dazu auf, dies zu tun.

   Eingabemöglichkeiten:

      Text:                Eingabefeld für den Text, der dargestellt werden soll. Neben den normalen

                              ASCII-Zeichen können auch griechische Buchstaben und einige Sonderzeichen,

                              die sich besonders für mathematische Bezeichnungen eignen, eingegeben

                              werden. Siehe auch Text- und Sonderzeichen. Wenn das Eingabefeld leer ist,

                              wird die Schaltfläche Ok inaktiviert.

      Größe:             Eingabefeld für die Zeichengröße in Millimetern. Diese Angabe bezieht sich auf

                              die Breite des großen Buchstabens A.

      Richtung:         Eingabefeld für die Richtung des Textes in Grad. Dabei bedeutet 0 Grad einen

                              horizontal nach rechts verlaufenden Text. Der Winkel verläuft gegen den Uhr-

                              zeigersinn.

      Ausrichtung     Auswahlfeld für die Festlegung des Bezugspunktes. Die Auswahlmarke gibt die

                              relative Lage im Textfeld an, auf die sich die Mauszeigerposition bezieht.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für gültig. Sie werden beim nächsten Aufruf als Vorein-

                              stellung verwendet. Die Dialogbox wird geschlossen, so daß das Textfeld in der

                              Zeichnung plaziert werden kann. Da diese Schaltfläche voreingestellt ist, ermög-

                              licht die Return-Taste denselben Effekt.

                              Die Schaltfläche kann nur dann betätigt werden, wenn das Texteingabefeld

                              nicht leer ist!

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und die

                              Werkzeuggruppe Linie aktiviert.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Text- und Sonderzeichen

   Texte bestehen unter DIG-CAD aus ASCII-Zeichen, sowie griechischen Buchstaben, Symbolen

   und Sonderzeichen. Während die ASCII-Zeichen in der Dialogbox Texteingabe direkt eingegeben

   werden können, muß die Angabe für alle anderen Zeichen durch Schlüsselwörter geschehen.

   Außerdem besteht die Möglichkeit, alle Zeichen als gehobene oder abgesenkte Indizes darzu-

   stellen. Die Syntax für diese Eingaben lautet:

   Schlüsselwort:     {\     }        Beispiel:    {\alpha}

   Index oben:         ^{    }        Beispiel:    ^{oben}

   Index unten:        _{    }        Beispiel:    _{unten}  .

   Indizes sind nicht verschachtelbar, es können aber durch Schlüsselwörter angegebene Zeichen

   als Indizes verwendet werden:

      e^{i{\gamma}{\lambda}}  .

   Im Folgenden sind alle Schlüsselwörter aufgeführt. Sie lehnen sich an die Syntax des Schriftsatz-

   programms LaTex an. Die Namen sind größtenteils selbsterklärend. Ansonsten ausprobieren!

   Kleine griechische Buchstaben:

      alpha 	iota	sigma

      beta   	kappa	varsigma

      gamma	lambda  	tau

      delta   	mu 	upsilon

      epsilon	nu  	phi

      zeta   	xi   	chi

      eta     	omikron 	psi

      theta   	pi  	omega

      vartheta	rho

   Große griechische Buchstaben:

      Gamma	Xi	Phi

      Delta	Pi	Psi

      Theta	Sigma	Omega

      Lambda	Upsilon

   Sonstige Zeichen:

      AA   	Zeichen für Angström

      hbar	quergestrichenes h

   Sonstige Symbole:

      diameter	Durchmesser

      parallel	Zeichen für parallel

      perp	Zeichen für senkrecht

      pm  	Plusminus

      square	Quadrat

      vec   	Vektorpfeil


Dialogbox: Mehrfachkopie in Matrix

   Die Dialogbox Mehrfachkopie in Matrix wird von der Funktion Matrixkopie geöffnet.

   Sie dient zur Eingabe der Zeilen- und Spaltenanzahl der Kopiermatrix.

   Eingabemöglichkeiten:

      Zeilen:              Eingabefeld für die Zeilenzahl der Kopiermatrix. Der Zeilenabstand wurde zuvor

                              durch den Zeilenabstandsvektor definiert.

      Spalten:           Eingabefeld für die Spaltenzahl der Kopiermatrix. Der Spaltenabstand wurde

                              zuvor durch den Spaltenabstandsvektor definiert.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für gültig.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und die

                              Funktion Matrixkopie abgebrochen.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.


Dialogbox: Radiale Mehrfachkopie

   Die Dialogbox Radiale Mehrfachkopie wird von der Funktion Radialkopie geöffnet.

   Sie dient zur Eingabe der Schrittanzahl, des Schritt- und Gesamtwinkels.

   Eingabemöglichkeiten:

      Schrittanzahl:  Eingabefeld für die Anzahl der Kopierschritte, die innerhalb des Gesamtwinkels

                              durchgeführt werden sollen. Eine Veränderung dieses Wertes bewirkt eine Neu-

                              berechnung des Schrittwinkels. Wenn der Gesamtwinkel 360 Grad beträgt, wird

                              ein Kopierschritt weniger durchgeführt, damit die letzte Kopie nicht genau auf die

                              Selektion gelangt.

      Schrittwinkel:  Eingabefeld für den Winkel in Grad, um den jede Kopie weiter gedreht wird. Eine

                              Veränderung dieses Wertes bewirkt eine Neuberechnung des Gesamtwinkels.

                              Falls der Gesamtwinkel bei der angegebenen Schrittanzahl 360 Grad überschrei-

                              ten würde, erfolgt eine automatische Schrittwinkelverringerung, die zu einem

                              Gesamtwinkel von 360 Grad führt.

      Gesamtwinkel: Eingabefeld für den Gesamtwinkel in Grad, der von den Radialkopien mit der

                              angegebenen Schrittanzahl im Schrittwinkel überstrichen werden soll. Er kann

                              zwischen -360 und 360 Grad liegen. Eine Veränderung dieses Wertes bewirkt

                              eine Neuberechnung des Schrittwinkels.

      Ok                    Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für gültig.

      Abbrechen       Das Anklicken dieser Schaltfläche erklärt die in dieser Dialogbox vorgenom-

                              menen Einstellungen für ungültig. Die Dialogbox wird geschlossen und die

                              Funktion Radialkopie abgebrochen.

      Hilfe                 Das Anklicken dieser Schaltfläche öffnet das Hilfesystem mit Erläuterungen zu

                              dieser Dialogbox.