BEGIN-ITEM FIELD
         1 FIELD FLD.FLG
        20 FIELD FLD.NAME
         1 FIELD FLD.NLEN
         1 FIELD FLD.COL
         1 FIELD FLD.ROW
         1 FIELD FLD.TYPE
         2 FIELD FLD.OFFSET  
         2 FIELD FLD.LENGTH
         1 FIELD FLD.?IDX
         2 FIELD FLD.MS/LS
         2 FIELD FLD.CONTROL
         2 FIELD FLD.RELATION
         2 FIELD FLD.FIELD
         1 FIELD FLD.RTYPE
         2 FIELD FLD.ROFF
         2 FIELD FLD.RLEN
         1 FIELD FLD.R?IDX
         2 FIELD FLD.RMS/LS
        51 FIELD FLD.CNTL_BUFF
        01 FIELD FLD.TFLAG
        38 FIELD FLD.FREE
END-ITEM

SIZEOF FIELD ITEM-ALLOT FLD.BUFF

