      #Tastenbelegung im Debug Modus#

      Taste                   Befehl
      ────────────────────────────────────────────────────
      #Verfügbare Anzeigen#
      ────────────────────────
      [V]                     VKE Anzeige                     
      [H]                     Akkuanzeige im Hexadezimalsystem
      [F]                     Akkuanzeige in Festpunktzahlen  
      [W]                     Akkuanzeige in Word-Zahlen      
      [M]                     Akkuanzeige im Dualsystem       
      [S]                     Allgemeine Statusanzeige        
      [A]                     Anzeige Bits                    
      [Z] oder [C]            Zähler-Istwert-Anzeige (Z0-Z14) 
      [T]                     Timer-Istwert-Anzeige  (T0-T14) 
      [ALT/A]                 alle Anzeigen ausschalten       
      [ALT/E]                 alle Anzeigen einschalten

      #AWL-DEBUG-Steuerung#
      ────────────────────────
      [Pfeil n  rechts] bzw.                                  
      [Pfeil n. links]        Anwählen eines Eingangsbytes     
      [0] bis [7]             Umschalten von Eingängen        
      [ALT/O]                 Umschalten von Operanden        
      [F1]                    Hilfe                           
      [Return]                Anweisung bearbeiten            
      [Space]                 Alle Eingänge zurücksetzen      
      [Pfeil nach  oben]      Anweisungen nach unten verschieben
      [Pfeil nach unten]      Anweisungen nach oben verschieben
      [F9], [F10]             AnalogRaster erhöhen, erniedrigen
      [ESC]                   Simulation beenden              

      #Tastenbelegungen Analogeingabe#
  
      Tastenbelegung PW 128:
          [STRG/Q] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/A] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/Y] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 130:
          [STRG/W] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/S] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/X] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 132:
          [STRG/E] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/D] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/C] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 134:
          [STRG/R] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/F] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/V] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 136:
          [STRG/T] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/G] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/B] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 138:
          [STRG/Z] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/H] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/N] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
  
      ! Diese Peripheriewörter können nur dann über die Tastatur !
      ! gesteuert werden, wenn Sie diese PW's mit keinen         !
      ! Portadressen verknüpft haben.                            !

