      #Tastenbelegung während der AWL-Simulation#

      Taste                   Befehl
      ────────────────────────────────────────────────────
      #Verfügbare Anzeigen#
      ────────────────────────
      [V]                     VKE Anzeige                     
      [H]                     Akkuanzeige im Hexadezimalsystem
      [F]                     Akkuanzeige in Festpunktzahlen  
      [W]                     Akkuanzeige in Word-Zahlen      
      [M]                     Akkuanzeige im Dualsystem       
      [S]                     Allgemeine Statusanzeige        
      [A]                     Anzeige Bits                    
      [Z] oder [C]            Zähler-Istwert-Anzeige (Z0-Z14) 
      [T]                     Timer-Istwert-Anzeige  (T0-T14) 
      [F6]                    alle Anzeigen ein- und ausschalten

      #AWL-Steuerung#
      ────────────────────────
      [STRG/RETURN]           Bausteinwechsel
      [TAB]                   Eingangsleiste verschieben
      [Shift-TAB]             Eingangsleiste verschieben
      [Pfeil nach rechts] /
      [Pfeil nach links]      Anwählen eines Eingangsbytes     
      [0] bis [7]             Umschalten von Eingängen        
      [ALT/O]                 Umschalten von Operanden        
      [F1]                    Hilfe                           
      [PGDN]                  Seitenweise vorblättern         
      [PGUP]                  Seitenweise zurückblättern      
      [Pfeil nach oben]       eine Zeile zurück               
      [Pfeil nach unten]      eine Zeile vor
      [ALZ/Q] oder [STRG/+]   Zum nächsten Netzwerk springen
      [ALT/A] oder [STRG/-]   Zum vorhergehenden Netzwerk springen
      [SPACE]                 alle Eingänge zurücksetzen      
      [+]                     Simulation beschleunigen        
      [-]                     Simulation verlangsamen         
      [STRG/P] oder
      [ALT/RETURN]            PAE/PAA- Anzeige einstellen
      [F9], [F10]             AnalogRaster erhöhen, erniedrigen
      [ESC]                   Simulation beenden


      #Tastenbelegungen Analogeingabe#
  
      Tastenbelegung PW 128:
          [STRG/Q] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/A] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/Y] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 130:
          [STRG/W] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/S] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/X] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 132:
          [STRG/E] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/D] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/C] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 134:
          [STRG/R] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/F] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/V] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 136:
          [STRG/T] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/G] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/B] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
      Tastenbelegung PW 138:
          [STRG/Z] erhöht die Einheit um das eingestellte Raster
          [STRG/H] setzt die Einheit auf den Anfangswert.
          [STRG/N] erniedrigt die Einheit um das eingestellte Raster
  
      ! Diese Peripheriewörter können nur dann über die Tastatur !
      ! gesteuert werden, wenn Sie diese PW's mit keinen         !
      ! Portadressen verknüpft haben.                            !
  




