NAME    MEMTIME

DESCRIPTION 'MemTime Timer for DirectDraw'

EXETYPE WINDOWS

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  512
STACKSIZE 4096
