LIBRARY EZRXFUNC INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION 'OS/2 Presentation Manager Program'
DATA    MULTIPLE NONSHARED

STACKSIZE   32768
HEAPSIZE    8192

PROTMODE

EXPORTS
    EZLoadFuncs
    EZDropFuncs
    EZFunc1
    EZFunc2
