Copyright: Microsoft Data Link API Help


Gegevenskoppelingen

Voordat u toegang tot gegevens kunt krijgen via OLE DB, moet u eerst bepaalde verbindingsinformatie opgeven, zoals:

•	Het type gegevens waartoe u toegang wilt verkrijgen

•	De server waarop de gegevens zich bevinden

•	De database waarin de gegevens zijn opgeslagen

Als u bijvoorbeeld verbinding maakt met een Microsoft SQL Server-database, moet u het volgende opgeven: de OLE DB-voorziening voor SQL Server, een servernaam en een databasenaam.

Een verbindingsreeks bevat deze verbindingsinformatie in tekenreeksopmaak. U kunt verbindingsreeksen opslaan en gebruiken in toepassingen. De gebruikersinterface waarin u de verbindingsreeks opstelt, worden de Data Link-dialoogvensters genoemd. De informatie in een verbindingsreeks is afhankelijk van de OLE DB-voorziening die u hebt opgegeven.

Als u de verbindingsreeks hebt gemaakt, kunt u deze opslaan bij de toepassingsgegevens of in een apart bestand met de extensie .udl. Dit bestand wordt een Microsoft Data Link, gegevenskoppelingsbestand of .udl-bestand genoemd. De functionaliteit van de toepassing bepaalt of u de verbindingsreeks kunt opslaan bij de toepassingsgegevens of als .udl-bestand.

Zie ook

OLE DB-gegevensvoorzieningen

Gegevenskoppelingen maken

Eigenschappen van gegevenskoppelingen

Gegevenskoppelingen indelen


OLE DB-gegevensvoorzieningen

Een OLE DB-gegevensvoorziening maakt toegang tot gegevens mogelijk op de wijze van het bronprogramma, zoals een SQL-server of Oracle-database. Met behulp van een OLE DB-voorziening kunnen toepassingen gegevens ophalen en bewerken vanuit allerlei verschillende gegevensbronnen, niet alleen vanuit relationele databases. Als u een gegevenskoppeling maakt, geeft u de OLE DB-voorziening op die is ontworpen voor uw gegevens.

U kunt bijvoorbeeld toegang tot een e-mailbericht of een plat bestandssysteem verkrijgen met de geschikte OLE DB-voorziening en de gegevens weergeven in een clienttoepassing. In OLE DB-terminologie heet de toepassing van waaruit u toegang tot de gegevens verkrijgt de gegevensconsument.

U kunt gegevenskoppelingen maken voor alle OLE DB-voorzieningen van Microsoft en andere fabrikanten. De volgende voorzieningen worden meegeleverd met de Microsoft Data Access Components:

•	Microsoft OLE DB-voorziening voor Microsoft Jet

•	OLE DB-voorziening voor Oracle

•	OLE DB-voorziening voor SQL-server

•	OLE DB-voorziening voor ODBC

Opmerking   Raadpleeg de OLE DB Programmer's Reference of de documentatie bij de voorziening voor meer informatie over OLE DB-voorzieningen. Deze documentatie vindt u in de Microsoft Data Access SDK.


Gegevenskoppelingen maken

De toepassing bepaalt of u een gegevenskoppeling kunt opslaan bij de toepassingsgegevens of als apart bestand met de extensie .udl.

Als de toepassing gegevenskoppelingen opslaat en beheert, wordt u, wanneer dit nodig is, gevraagd een verbindingsreeks op te geven in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen.

Als de toepassing .udl-bestanden ondersteunt, maakt u eerst het gegevenskoppelingsbestand (.udl-bestand) en stelt u vervolgens de verbindingsreeks op in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen. De verbindingsreeks wordt opgeslagen in het gegevenskoppelingsbestand. Hoewel u wordt gevraagd een .udl-bestand te maken wanneer dit nodig is, kunt u ook een gegevenskoppeling maken vanuit Windows Verkenner.

Opmerking   Als de toepassing geen .udl-bestanden ondersteunt, kunt u .udl-bestanden maken vanuit het Configuratiescherm of vanaf het bureaublad. U kunt deze .udl-bestanden gebruiken in andere toepassingen of als methode om informatie over een verbinding naar andere gegevens te beheren.

Een gegevenskoppelingsbestand (.udl-bestand) maken vanuit de Windows Verkenner

1	Klik met de rechtermuisknop in het rechterdeelvenster van een venster van de Verkenner of klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Microsoft Data Link in het menu Nieuw. Er wordt een nieuw .udl-bestand gemaakt in de huidige directory.

2	Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Eigenschappen in het menu.

3	Stel de eigenschappen in voor de gegevenskoppeling in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen.

U kunt desgewenst de naam van het bestand wijzigen. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en selecteert u Naam wijzigen in het menu.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen

Gegevenskoppelingen indelen


Eigenschappen van gegevenskoppelingen

Gebruik het dialoogvenster Data Link-eigenschappen als u initialisatie-eigenschappen wilt opgeven voor de OLE DB-voorziening. Deze eigenschappen worden opgeslagen als verbindingsreeks bij de toepassingsgegevens of in een .udl-bestand. De Data Link-eigenschappen kunnen verschillen per OLE DB-voorziening.

Verbindingseigenschappen instellen voor de OLE DB-voorziening

De eigenschappen van een gegevenskoppeling zijn afhankelijk van de OLE DB-voorziening die u gebruikt. Via verbindingseigenschappen kunt u de locatie van de gegevens opgeven en de methode waarop u verbinding wilt maken met de gegevens.

Het tabblad Verbinding van het dialoogvenster Data Link-eigenschappen verschilt per voorziening. Hierop ziet u alleen de eigenschappen die vereist worden door de OLE DB-voorziening die u hebt geselecteerd.

Als u een voorziening gebruikt die niet is meegeleverd bij de Data Access Components, kunt u een algemeen dialoogvenster gebruiken om verbindingseigenschappen in te stellen.

De beschikbare initialisatie-eigenschappen bekijken voor een OLE DB-voorziening

Als u alle initialisatie-eigenschappen wilt bekijken die uw OLE DB-voorziening ondersteunt, gaat u naar het tabblad Alles van het dialoogvenster Data Link-eigenschappen. Dit tabblad komt van pas als u een initialisatie-eigenschap wilt instellen voor een bepaalde voorziening.

Verbindingsreeksen oproepen en bewerken

Als de toepassing .udl-bestanden ondersteunt, kunt u het dialoogvenster Data Link-eigenschappen op elk gewenst moment openen vanuit de toepassing of vanaf het bureaublad. Als de toepassing geen ondersteuning voor .udl-bestanden biedt, is dit dialoogvenster alleen toegankelijk vanuit de toepassing.

Opmerking   Als de toepassing geen .udl-bestanden ondersteunt, kunt u .udl-bestanden maken en beheren vanuit het Configuratiescherm of vanaf het bureaublad. U kunt deze .udl-bestanden gebruiken in andere toepassingen of als methode om verbindingsinformatie naar andere gegevens te beheren

Gegevenskoppelingseigenschappen bewerken vanuit de Windows Explorer

1	Klik met de rechtermuisknop op een .udl-bestand in een venster van de Verkenner of op het bureaublad en selecteer Eigenschappen in het menu.

2	Wijzig een of meer eigenschappen in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen.

Zie ook

Gegevenskoppelingen

Verbinding, tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Geavanceerd, tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Alles, tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Eigenschapswaarde bewerken, dialoogvenster


Gegevenskoppelingen indelen

Terwijl u nieuwe gegevensbronnen maakt, gegevensbronnen bijwerkt en verouderde gegevensbronnen verwijdert, kunt u de gegevenskoppelingen naar uw gegevens eenvoudig beheren. Bij toepassingen die .udl-bestanden ondersteunen hoeft u alleen de verbindingsinformatie in het .udl-bestand bij te werken, waarna toepassingen die verwijzingen bevatten naar het .udl-bestand, onmiddellijk de juiste gegevensbron oproepen.

Bij het beheren van gegevenskoppelingsbestanden gebruikt u het venster van de Verkenner om algemene bestandsbeheertaken uit te voeren, zoals:

•	Een .udl- of gegevenskoppelingsbestand maken

•	De eigenschappen van een bestaand .udl- of gegevenskoppelingsbestand wijzigen

•	Een .udl- of gegevenskoppelingsbestand verwijderen

•	.Udl- of gegevenskoppelingsbestanden indelen door deze te kopiëren en plakken in andere mappen

Een udl- of gegevenskoppelingsbestand maken

1	Dubbelklik in het Configuratiescherm op het pictogram Gegevenskoppelingen.

2	Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de lijst met bestanden in het venster van de Verkenner. Selecteer vervolgens Microsoft Data Link in het menu Nieuw als u een nieuwe gegevenskoppeling wilt maken.

De eigenschappen van een .udl- of gegevenskoppelingsbestand wijzigen

•	Klik met de rechtermuisknop op een gegevenskoppelingsbestand in het venster van de Verkenner en kies vervolgens Eigenschappen in het menu als u het bestand wilt bewerken.

Een .udl- of gegevenskoppelingsbestand verwijderen

•	Klik met de rechtermuisknop op een gegevenskoppelingsbestand in het venster van de Verkenner en kies vervolgens Verwijderen in het menu als u het bestand wilt verwijderen.

Een .udl- of gegevenskoppelingsbestand verplaatsen

•	Kopieer gegevenskoppelingsbestanden in het venster van de Verkenner en plak deze in de gewenste map.

Opmerking   U kunt gegevenskoppelingen ook indelen met het dialoogvenster Data Link-bestanden selecteren.


Voorziening, tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Gebruik het tabblad Voorziening om de geschikte OLE DB-voorziening te selecteren voor het type gegevens waartoe u toegang wilt verkrijgen. U kunt niet voor alle toepassingen een voorziening opgeven of de huidige selectie wijzigen. Dit tabblad is alleen beschikbaar als de toepassing de voorziening biedt om de OLE DB-voorzieningsselectie te bewerken.

Opties op het tabblad

Lijst met OLE DB-voorzieningen   Deze lijst bevat alle OLE DB-voorzieningen die zijn aangetroffen op de vaste schijf.

Volgende   Met deze knop gaat u naar het tabblad Verbinding voor de geselecteerde OLE DB-voorziening.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen


Verbinding, tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Gebruik het tabblad Verbinding om op te geven hoe u verbinding wilt maken met de gegevens met een OLE DB-voorziening die niet wordt meegeleverd met Microsoft Data Access Components.

Opties op het tabblad

1	Geef de gegevensbron en/of de locatie van de gegevens op:

Gegevensbron   Typ de naam van de gegevensbron waartoe u toegang wilt verkrijgen. Dit is meestal de naam van een server.

Locatie   Typ de locatie van de gegevensbron waartoe u toegang wilt verkrijgen. Dit is meestal de naam van een database.

2	Geef de gegevens voor aanmelding bij de server op:

Geïntegreerde Windows NT-beveiliging gebruiken   Selecteer deze optie als u zichzelf bekend wilt maken via een verificatieservice.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet de OLE DB-voorziening een verificatieservice ondersteunen en moet u de machtigingen hebben voor de gegevensbron om de verificatieservice te gebruiken.

Specifieke gebruikersnaam en specifiek wachtwoord gebruiken   Klik op deze optie als u een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord wilt gebruiken om uw aanmeldingsinformatie te verifiëren voor de gegevensbron.

Gebruikersnaam   Typ de gebruikers-id die u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Wachtwoord   Typ het wachtwoord dat u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Leeg wachtwoord   Deze optie zorgt ervoor dat de opgegeven voorziening een leeg wachtwoord kan retourneren in de verbindingsreeks.

Opslaan van wachtwoord toestaan   Deze optie zorgt ervoor dat het wachtwoord kan worden opgeslagen met de verbindingsreeks. De functionaliteit van de oproepende toepassing bepaalt of het wachtwoord is opgenomen in de verbindingsreeks.

Opmerking   Als u het wachtwoord opslaat, wordt het wachtwoord geretourneerd en zonder masker en codering opgeslagen.

3	Geef de catalogus op die aanvankelijk moet worden gebruikt:

Geef de database op waartoe u toegang wilt verkrijgen.

Verbinding testen   Klik op deze knop om de verbinding met de opgegeven gegevensbron uit te proberen.

Als de verbinding mislukt, controleert u of de instellingen juist zijn. Spelfouten en verkeerd gebruik van hoofd- en kleine letters kan ervoor zorgen dat de verbinding mislukt.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen

Verbinding (SQL Server), tabblad

Verbinding (Jet), tabblad

Verbinding (Oracle), tabblad

Verbinding (ODBC), tabblad


Verbinding (SQL Server), tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Gebruik het tabblad Verbinding om op te geven hoe u verbinding wilt maken met gegevens van Microsoft SQL Server.

Opties op het tabblad

1	Selecteer of typ een servernaam:

Geef de naam op van de server waarop de database waartoe u toegang wilt verkrijgen, zich bevindt.

2	Geef de gegevens voor aanmelding bij de server op:

Geïntegreerde Windows NT-beveiliging gebruiken   Selecteer deze optie als u zichzelf bekend wilt maken via een verificatieservice.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet de OLE DB-voorziening een verificatieservice ondersteunen en moet u de machtigingen hebben voor de gegevensbron om de verificatieservice te gebruiken.

Specifieke gebruikersnaam en specifiek wachtwoord gebruiken   Klik op deze optie als u een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord wilt gebruiken om uw aanmeldingsinformatie te verifiëren voor de gegevensbron.

Gebruikersnaam   Typ de gebruikers-id die u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Wachtwoord   Typ het wachtwoord dat u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Leeg wachtwoord   Deze optie zorgt ervoor dat de opgegeven voorziening een leeg wachtwoord kan retourneren in de verbindingsreeks.

Opslaan van wachtwoord toestaan   Deze optie zorgt ervoor dat het wachtwoord kan worden opgeslagen met de verbindingsreeks. De functionaliteit van de oproepende toepassing bepaalt of het wachtwoord wordt opgenomen in de verbindingsreeks.

Opmerking   Als u het wachtwoord opslaat, wordt het wachtwoord geretourneerd en zonder masker en codering opgeslagen.

3	Selecteer de database op de server:

Geef de database op waartoe u toegang wilt verkrijgen.

- of -

Koppel een databasebestand als een databasenaam:

Typ de databasenaam die u wilt gebruiken voor het gekoppelde SQL-databasebestand.

Opmerking   Voor deze functie is SQL Server 7.0 vereist.

Met de bestandsnaam:

Typ de naam van het enkelvoudige databasebestand. Als u wilt zoeken naar het bestand, klikt u op de knop Bladeren.

Verbinding testen   Klik op deze knop om de verbinding met de opgegeven gegevensbron uit te proberen.

Als de verbinding mislukt, controleert u of de instellingen juist zijn. Spelfouten en verkeerd gebruik van hoofd- en kleine letters kan ervoor zorgen dat de verbinding mislukt.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen


Verbinding (Jet), tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Gebruik het tabblad Verbinding om op te geven hoe u verbinding wilt maken met gegevens van Microsoft Access.

Opties op het tabblad

1	Selecteer of typ een databasenaam:

Typ de bestandsnaam van de Microsoft Access-database (.mdb) waartoe u toegang wilt verkrijgen. Als u wilt zoeken naar het bestand, klikt u op de knop Bladeren.

2	Geef de gegevens voor aanmelding bij de database op:

Gebruikersnaam   Typ de gebruikers-id die u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Wachtwoord   Typ het wachtwoord dat u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Leeg wachtwoord   Deze optie zorgt ervoor dat de opgegeven voorziening een leeg wachtwoord kan retourneren in de verbindingsreeks.

Opslaan van wachtwoord toestaan   Deze optie zorgt ervoor dat het wachtwoord kan worden opgeslagen met de verbindingsreeks. De functionaliteit van de oproepende toepassing bepaalt of het wachtwoord wordt opgenomen in de verbindingsreeks.

Opmerking   Als u het wachtwoord opslaat, wordt het wachtwoord geretourneerd en zonder masker en codering opgeslagen.

Verbinding testen   Klik op deze knop om de verbinding met de opgegeven gegevensbron uit te proberen.

Als de verbinding mislukt, controleert u of de instellingen juist zijn. Spelfouten en verkeerd gebruik van hoofd- en kleine letters kan ervoor zorgen dat de verbinding mislukt.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen


Verbinding (Oracle), tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Gebruik het tabblad Verbinding om op te geven hoe u verbinding wilt maken met gegevens van Oracle.

Opties op het tabblad

1	Geef een servernaam op:

Geef de server op waarop de database waartoe u toegang wilt verkrijgen, zich bevindt.

2	Geef de gegevens voor aanmelding bij de server op:

Gebruikersnaam   Typ de gebruikers-id die u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Wachtwoord   Typ het wachtwoord dat u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Leeg wachtwoord   Deze optie zorgt ervoor dat de opgegeven voorziening een leeg wachtwoord kan retourneren in de verbindingsreeks.

Opslaan van wachtwoord toestaan   Deze optie zorgt ervoor dat het wachtwoord kan worden opgeslagen met de verbindingsreeks. De functionaliteit van de oproepende toepassing bepaalt of het wachtwoord wordt opgenomen in de verbindingsreeks.

Opmerking   Als u het wachtwoord opslaat, wordt het wachtwoord geretourneerd en zonder masker en codering opgeslagen.

Verbinding testen   Klik op deze knop om de verbinding met de opgegeven gegevensbron uit te proberen.

Als de verbinding mislukt, controleert u of de instellingen juist zijn. Spelfouten en verkeerd gebruik van hoofd- en kleine letters kan ervoor zorgen dat de verbinding mislukt.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen


Verbinding (ODBC), tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Gebruik het tabblad Verbinding om op te geven hoe u verbinding wilt maken met gegevens van ODBC.

Opties op het tabblad

1	Geef de bron van de gegevens op:

Gegevensbronnaam gebruiken   Selecteer of typ de naam van de ODBC-gegevensbron (DSN) waartoe u toegang wilt verkrijgen.

Verbindingsreeks gebruiken   Met deze optie kunt u een ODBC-verbindingsreeks typen of opstellen in plaats van een bestaande DSN te gebruiken.

Verbindingsreeks—Typ een ODBC-verbindingsreeks.

Opstellen—Hiermee opent u het dialoogvenster Gegevensbron selecteren. Zodra u een gegevensbron hebt geselecteerd, wordt de verbindingsreeks in deze gegevensbron geretourneerd en ingesteld in het invoervak voor de verbindingsreeks.

Als u een bestands-DSN selecteert, bevat de resulterende ODBC-verbindingsreeks geen DSN. De ODBC-verbindingsreeks blijft behouden in het gegevenskoppelingsbestand (.udl-bestand) en is niet afhankelijk van de geselecteerde bestands-DSN.

Als u een systeem-DSN selecteert, is de resulterende ODBC-verbindingsreeks gebaseerd op DSN. De resulterende ODBC-verbindingsreeks bevat een verwijzing naar de geselecteerde systeem-DSN. Als een gebruiker op een ander systeem probeert het gegevenskoppelingsbestand (.udl-bestand) te openen, moet de gebruiker deze systeem-DSN ook hebben geïnstalleerd.

2	Geef de gegevens voor aanmelding bij de server op:

Gebruikersnaam   Typ de gebruikers-id die u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Wachtwoord   Typ het wachtwoord dat u wilt gebruiken voor verificatie als u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Leeg wachtwoord   Deze optie zorgt ervoor dat de opgegeven voorziening een leeg wachtwoord kan retourneren in de verbindingsreeks.

Opslaan van wachtwoord toestaan   Deze optie zorgt ervoor dat het wachtwoord kan worden opgeslagen met de verbindingsreeks. De functionaliteit van de oproepende toepassing bepaalt of het wachtwoord wordt opgenomen in de verbindingsreeks.

Opmerking   Als u het wachtwoord opslaat, wordt het wachtwoord geretourneerd en zonder masker en codering opgeslagen.

3	Geef de catalogus op die aanvankelijk moet worden gebruikt:

Geef de database op waartoe u toegang wilt verkrijgen.

Verbinding testen   Klik op deze knop om de verbinding met de opgegeven gegevensbron uit te proberen.

Als de verbinding mislukt, controleert u of de instellingen juist zijn. Spelfouten en verkeerd gebruik van hoofd- en kleine letters kan ervoor zorgen dat de verbinding mislukt.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen


Geavanceerd, tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Gebruik het tabblad Geavanceerd als u andere initialisatie-eigenschappen voor de gegevensbron wilt bekijken en instellen.

Opmerking   Raadpleeg de documentatie bij de OLE DB-voorziening voor meer informatie over geavanceerde initialisatie-eigenschappen.

Opties op het tabblad

Verpersoonlijkingsniveau   Dit is het niveau van verpersoonlijking dat de server kan gebruiken om de client te imiteren. Deze eigenschap is van toepassing op netwerkverbindingen, behalve op verbindingen van het type Remote Procedure Call (RPC). De waarden van deze eigenschap komen overeen met de imitatieniveaus die u kunt opgeven voor geverifieerde RPC-verbindingen, maar deze niveaus kunt u toepassen op verbindingen van een ander type dan geverifieerde RPC. U kunt kiezen uit de volgende niveaus:

•	Anonymous—De client is anoniem voor de server. Het serverproces kan geen identificatie-informatie opvragen over de client en kan de client niet imiteren.

•	Identify—De server kan de identiteit van de client achterhalen. De server kan de client imiteren ten behoeve van controle van de ACL maar kan geen toegang tot systeemobjecten verkrijgen uit hoofde van de client.

•	Imitate—Het serverproces kan de beveiligingscontext van de client imiteren als deze functioneert uit hoofde van de client. Deze informatie wordt opgehaald bij het tot stand komen van de verbinding, niet bij elke oproep.

•	Delegate—Het serverproces kan de beveiligingscontext van de client imiteren als deze functioneert uit hoofde van de client. Het serverproces kan ook uitgaande oproepen naar andere servers versturen als de server functioneert uit hoofde van de client.

Beveiligingsniveau   Dit is het beveiligingsniveau voor gegevens die worden uitgewisseld tussen client en server. Deze eigenschap is van toepassing op netwerkverbindingen, behalve op verbindingen van het type Remote Procedure Call (RPC). De waarden van deze eigenschap komen overeen met de beveiligingsniveaus die u kunt opgeven voor geverifieerde RPC-verbindingen, maar deze niveaus kunt u toepassen op verbindingen van een ander type dan geverifieerde RPC. U kunt kiezen uit de volgende niveaus:

•	None—Er wordt geen verificatie uitgevoerd op gegevens die naar de server worden verzonden.

•	Connect—Verificatie vindt alleen plaats wanneer de client een verbinding tot stand brengt met de server.

•	Call—De bron van de gegevens wordt geverifieerd bij aanvang van elk verzoek van de client aan de server.

•	Pkt—Alle gegevens die worden ontvangen van de client worden geverifieerd.

•	Pkt Integrity—Alle gegevens die worden ontvangen van de client worden geverifieerd en er wordt gecontroleerd of deze gegevens tijdens het verzenden niet zijn gewijzigd.

•	Pkt Privacy—Alle gegevens die worden ontvangen van de client worden geverifieerd en er wordt gecontroleerd of deze gegevens tijdens het verzenden niet zijn gewijzigd. Daarnaast wordt de privacy van de gegevens beveiligd door middel van codering van de gegevens.

Time-out voor verbinding   Dit tekstvak geeft de tijdsperiode (in seconden) aan dat wordt gewacht totdat de initialisatie voltooid is. Als deze periode verstrijkt zonder dat de initialisatie voltooid is, ziet u een foutmelding en komt de verbinding niet tot stand.

Toegangsmachtigingen   Dit tekstvak bevat de toegangsmachtigingen. Selecteer een of meer van de volgende machtigingen:

•	Read—Alleen lezen.

•	ReadWrite—Lezen en schrijven.

•	Share Deny None—Lees- en/of schrijftoegang kan anderen niet worden geweigerd.

•	Share Deny Read—Anderen kunnen de gegevensbron niet openen in leesmodus.

•	Share Deny Write—Anderen kunnen de gegevensbron niet openen in schrijfmodus.

•	Share Exclusive—Anderen kunnen de gegevensbron niet openen in lees/schrijfmodus

•	Write—Alleen schrijven.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen


Alles, tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen

Gebruik het tabblad Alles als u alle initialisatie-eigenschappen van OLE DB wilt bekijken en bewerken die beschikbaar zijn voor de OLE DB-voorziening. De eigenschappen zijn afhankelijk van de OLE DB-voorziening die u gebruikt.

Opties op het tabblad

Lijst met initialisatie-eigenschappen   Deze lijst bevat alle eigenschappen met de huidige waarde.

Opmerking   Raadpleeg de documentatie bij de OLE DB-voorziening voor meer informatie over initialisatie-eigenschappen.

Waarde bewerken   Met deze knop opent u het dialoogvenster Eigenschapswaarde bewerken voor de eigenschap die is geselecteerd.

Tip   Dubbelklik op de eigenschap die u wilt bewerken. Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschapswaarde bewerken.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen


Eigenschapswaarde bewerken, dialoogvenster

Gebruik het dialoogvenster Eigenschapswaarde bewerken als u de initialisatie-eigenschap van OLE DB wilt bewerken die momenteel is geselecteerd op het tabblad Alles. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van de OLE DB-voorziening die u gebruikt.

Opmerking   Raadpleeg de documentatie bij de OLE DB-voorziening voor informatie die is toegespitst op de voorziening die u gebruikt.

Opties in het dialoogvenster

Eigenschapsbeschrijving   Dit tekstvak bevat een beschrijving van de geselecteerde eigenschap.

Eigenschapswaarde   Selecteer of typ een geldige waarde in dit vak.

Beginwaarde   Met deze knop stelt u de geselecteerde eigenschap in op de standaardwaarde voor de OLE DB-voorziening.

Zie ook

Eigenschappen van gegevenskoppelingen

Alles, tabblad in dialoogvenster Data Link-eigenschappen


Data Link-bestanden selecteren, dialoogvenster

Gebruik het dialoogvenster Data Link-bestand selecteren als u een bestaand gegevenskoppelingsbestand (.udl-bestand) wilt selecteren of een nieuw .udl-bestand wilt maken.

Gebruik het venster van de Verkenner als u een bestaand .udl-bestand wilt bewerken, verwijderen of verplaatsen of als u een nieuw .udl-bestand wilt maken.

Opties in het dialoogvenster

Zoeken in   Met dit vak kunt u navigeren door alle stations en mappen op het systeem.

Bovenliggende map   Klik op deze knop als u naar een map wilt gaan die u eerder in de sessie hebt geopend.

Nieuwe map maken   Klik op deze knop als u een submap wilt maken in de huidige map.

Bestandslijst   In deze lijst ziet u de bestanden en mappen op het station of in de map die u hebt geselecteerd in het vak Zoeken in.

Lijst   Klik op deze knop als u de bestandsnamen wilt bekijken met grote pictogrammen.

Details   Klik op deze knop als u extra informatie wilt bekijken over de documenten in de bestandslijst, zoals de bestandsgrootte en de datum waarop het document voor het laatst is opgeslagen.

Bestandsnaam   Typ hier de naam van het bestand dat u wilt openen of typ de aanduiding van een station, bijvoorbeeld C:\, om naar een bepaald station te gaan.

Bestandstype   Dit is een lijst met de bestandstypen die u kunt weergeven. Deze lijst is handig als u alleen de bestanden wilt weergeven van het type dat u zoekt.

Openen   Klik op deze knop als u het geselecteerde bestand wilt openen. Deze optie geldt alleen voor het dialoogvenster Data Link-bestand selecteren.

Zie ook

Gegevenskoppelingen indelen