DEFINITION MODULE ;  (* OLK / 24.03.94 *)

TYPE (* MODULE *)

  StrPtr = POINTER TO ARRAY [0..511] OF CHAR;


CONST (* MODULE *)


PROCEDURE GetString (ID: LONGINT): StrPtr;


END (* MODULE *) .
