LIBRARY "WS2_32.DLL"
EXPORTS
_WEP@0
_WPUCompleteOverlappedRequest@20
_WSAAccept@20
_WSAAddressToStringA@20
_WSAAddressToStringW@20
_WSAAsyncGetHostByAddr@28
_WSAAsyncGetHostByName@20
_WSAAsyncGetProtoByName@20
_WSAAsyncGetProtoByNumber@20
_WSAAsyncGetServByName@24
_WSAAsyncGetServByPort@24
_WSAAsyncSelect@16
_WSACancelAsyncRequest@4
_WSACancelBlockingCall@0
_WSACleanup@0
_WSACloseEvent@4
_WSAConnect@28
_WSACreateEvent@0
_WSADuplicateSocketA@12
_WSADuplicateSocketW@12
_WSAEnumNameSpaceProvidersA@8
_WSAEnumNameSpaceProvidersW@8
_WSAEnumNetworkEvents@12
_WSAEnumProtocolsA@12
_WSAEnumProtocolsW@12
_WSAEventSelect@12
_WSAGetLastError@0
_WSAGetOverlappedResult@20
_WSAGetQOSByName@12
_WSAGetServiceClassInfoA@16
_WSAGetServiceClassInfoW@16
_WSAGetServiceClassNameByClassIdA@12
_WSAGetServiceClassNameByClassIdW@12
_WSAHtonl@12
_WSAHtons@12
_WSAInstallServiceClassA@4
_WSAInstallServiceClassW@4
_WSAIoctl@36
_WSAIsBlocking@0
_WSAJoinLeaf@32
_WSALookupServiceBeginA@12
_WSALookupServiceBeginW@12
_WSALookupServiceEnd@4
_WSALookupServiceNextA@16
_WSALookupServiceNextW@16
_WSANtohl@12
_WSANtohs@12
_WSAProviderConfigChange@12
_WSARecv@28
_WSARecvDisconnect@8
_WSARecvFrom@36
_WSARemoveServiceClass@4
_WSAResetEvent@4
_WSASend@28
_WSASendDisconnect@8
_WSASendTo@36
_WSASetBlockingHook@4
_WSASetEvent@4
_WSASetLastError@4
_WSASetServiceA@12
_WSASetServiceW@12
_WSASocketA@24
_WSASocketW@24
_WSAStartup@8
_WSAStringToAddressA@20
_WSAStringToAddressW@20
_WSAUnhookBlockingHook@0
_WSAWaitForMultipleEvents@20
_WSCDeinstallProvider@8
_WSCEnableNSProvider@8
_WSCEnumProtocols@16
_WSCGetProviderPath@16
_WSCInstallNameSpace@20
_WSCInstallProvider@20
_WSCUnInstallNameSpace@4
___WSAFDIsSet@8
_accept@12
_bind@12
_closesocket@4
_connect@12
_gethostbyaddr@12
_gethostbyname@4
_gethostname@8
_getpeername@12
_getprotobyname@4
_getprotobynumber@4
_getservbyname@8
_getservbyport@8
_getsockname@12
_getsockopt@20
_htonl@4
_htons@4
_inet_addr@4
_inet_ntoa@4
_ioctlsocket@12
_listen@8
_ntohl@4
_ntohs@4
_recv@16
_recvfrom@24
_select@20
_send@16
_sendto@24
_setsockopt@20
_shutdown@8
_socket@12
