NAME        WINVALID
DESCRIPTION "Validates the NBS DES Algorithm"
EXETYPE     WINDOWS
STUB       'WINSTUB.EXE'
CODE        PRELOAD MOVABLE DISCARDABLE
DATA        PRELOAD SINGLE
HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   8192
