LIBRARY      MSCUISTF

DESCRIPTION  'PBBear Setup UI Library'

EXETYPE      WINDOWS 3.1

CODE         LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD SINGLE FIXED

HEAPSIZE     1024

SEGMENTS
	INIT_TEXT   PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
	_TEXT       PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
	LIBMAIN_TEXT PRELOAD FIXED NONDISCARDABLE

EXPORTS
	WEP @1 RESIDENTNAME
	FCheckDlgProc
	FCustInstDlgProc
	FEditDlgProc
	FHelpDlgProc
	FInfoDlgProc
	FInfo0DlgProc
	FListDlgProc
	FModelessDlgProc
	FMultiDlgProc
	FQuitDlgProc
	FRadioDlgProc
	FNameOrgDlgProc
	FConfirmDlgProc
    FIsVGA
    FIs256Colour
    MailmanDlgProc
